Índice

Introdução

Requisitos

Componentes Utilizados

Parte A. SSO Fluxo de mensagem

Parte B. Certificados Used em IDP e em IDS

Parte C. IDP Certificação em detalhe e configuração

Certificado SSL (SSO)

Etapas para configurar o certificado SSL para o SSO (o laboratório local com CA interno assinou)

Certificado de assinatura simbólico

Como o server do Cisco IDS obtém a chave pública do certificado simbólico do canto?

A criptografia não é permitida

Certificado do lado do Cisco IDS da parte D.

Certificado de SAML

Introdução

Este documento descreve as configurações do certificado que são exigidas para UCCE SSO. A configuração desta característica envolve diversos Certificados para o HTTPS, a assinatura digital e a criptografia.

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Liberação 11.5 UCCE

- Microsoft ative directory (AD) - AD instalado em Windows Server

- Versão 2.0/3.0 do serviço da federação do diretório ativo (ADFS)

Componentes Utilizados

UCCE 11.5

Windows 2012 R2

Parte A. SSO Fluxo de mensagem

Quando o SSO estiver permitido, quando o agente entrar ao desktop da fineza:

- O server da fineza reorienta o navegador do agente para comunicar-se com o serviço da identidade (o IDS)

- O IDS reorienta o navegador do agente ao fornecedor da identidade (IDP) com pedido de SAML

- IDP gerencie o token de SAML e passa-o ao servidor IDS

- Quando o token esteve gerado, cada vez que o agente consulta ao ppplication, usa este token válido para o início de uma sessão

Parte B. Certificados Used em IDP e em IDS

Certificados IDP

- Certificado SSL (SSO)

- Certificado de assinatura simbólico

- Token – decifrando

Certificados IDS

- Certificado de SAML

- Chave da assinatura

- Chave de criptografia

Parte C. IDP Certificação em detalhe e configuração

Certificado SSL (SSO)

- Este certificado é usado entre IDP e cliente. O cliente deve confiar o certificado SSO

- O certificado SSL é colocado para cifrar a sessão entre o cliente e o server IDP. Este certificado não é específico a ADFS, mas a específico ao IIS

- O assunto do certificado SSL deve combinar com o nome usado na configuração ADFS

Etapas para configurar o certificado SSL para o SSO (o laboratório local com CA interno assinou)

Etapa 1. Crie o certificado SSL com a solicitação de assinatura de certificado (CSR) e o sinal por CA interno para ADFS.

1. Abra o gerenciador do servidor.

2. Clique ferramentas.

3. Clique o gerente do Internet Information Services (IIS).

4. Selecione o servidor local.

5. Selecione certificados de servidor.

6. Clique a característica aberta (painel da ação).

7. O clique cria o pedido do certificado.

8. Deixe o provedor de serviços criptograficamente no padrão.

9. Mude o comprimento de bit a 2048.

10. Clique em Next.

11. Selecione um lugar para salvar os arquivos solicitados.

12. Clique em Finish.

Etapa 2. CA assina o CSR que foi gerado de etapa 1.

1. Abra o server de CA para cantar este HTTP CSR: Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT >/certsrv/do server <CA.

2. Pedido do clique um certificado.

3. Pedido do certificado avançado do clique.

4. Copie o CSR no pedido do certificado codificado Based-64.

5. Submeta.

6. Transfira o certificado assinado.

Etapa 3. Instale o certificado assinado de volta ao server ADFS e atribua-o à característica ADFS.

1. Instale o certificado assinado de volta ao server ADFS. A fim fazer isto, abra a informação de Internet Services(IIS) Manager> do manager>Tools>Click do server.

Característica local de Server>Server Certificate>Open (painel da ação).

2. Pedido do certificado completo do clique.

3. Selecione o trajeto ao arquivo completo CSR que você terminou e transferiu do fornecedor do certificado da terceira parte.

4. Dê entrada com o nome amigável para o certificado.

5. Selecione pessoal como a loja do certificado.

6. Clique em OK.

7. Nesta fase, todo o certificado foi adicionado. Agora, a atribuição do certificado SSL é exigida.

8. Expanda os emperramentos locais do >Click da website padrão de Sites>Select do server>Expand (placa das ações).

9.Click adicionam.

10. Mude o tipo ao HTTPS.

11. Selecione seu certificado do menu de gota para baixo.

12. Clique em OK.

Agora, o certificado SSL para o server ADFS foi atribuído.

Nota: Durante a instalação da característica ADFS, o certificado precedente SSL deve ser usado.

Certificado de assinatura simbólico

ADFS gerencie o certificado auto-assinado para o certificado de assinatura simbólico. À revelia é válido por um ano.

O token de SAML gerado por IDP é chamuscado pela chave privada ADFS (parte privada de assinatura simbólica do certificado). Então, o IDS usa a chave pública ADFS para verificar. Isto garante que o token assinado não é obter alterado.

O certificado de assinatura simbólico é usado todas as vezes que um usuário precisa de aceder a um aplicativo de confiança do partido (Cisco IDS).

Como o server do Cisco IDS obtém a chave pública do certificado simbólico do canto?

Isto é feito transferindo arquivos pela rede metadata ADFS ao servidor IDS, e então passando a chave pública de ADFS ao servidor IDS. Desta maneira, o IDS ganha a chave pública do server ADFS.

Você precisa de transferir metadata IDP de ADFS. A fim transferir metadata IDP, refira o link https:// <FQDN de ADFS>/federationmetadata/2007-06/federationmetadata.xml.

De ADFS os Metadatatransferem arquivos pela rede Metadata ADFS ao IDS

Descriptografia simbólica

Este certificado gerencie automaticamente pelo server ADFS (auto-assinado). Se o token precisa a criptografia, ADFS usa a chave pública IDS para decifrá-la. Mas, quando você vê o token-dcrypting ADFS, não significa que o token está cifrado.

Se você quer ver se a criptografia simbólica esteve permitida para um aplicativo de confiança específico do partido, você precisa de verificar a aba da criptografia em um aplicativo de confiança específico do partido.

Esta imagem mostra, a criptografia simbólica não foi permitida.

A criptografia não é permitida

Certificado do lado do Cisco IDS da parte D.

- Certificado de SAML

- Chave de criptografia

- Chave da assinatura

Certificado de SAML

Este certificado é gerado pelo servidor IDS (auto-assinado). À revelia é válido por 3 anos.

Este certificado é usado para assinar o pedido de SAML, e envia a IDP (ADFS). Esta chave pública está nos metadata IDS, e deve ser importada ao server ADFS.

metadata 1.Download SAML SP do servidor IDS.

2. Broswer ao server FQDN>:8553/idsadmin/ dos <ids de https://.

3. Selecione ajustes e metadata de SAML SP da transferência e salvar os.

Os Metadata daimportaçãodo servidor IDS aoserver ADFSverificam do lado ADFS

Quando o IDS regenera o certificado- um de SAML está usado para assinar o pedido que de SAML executa a troca dos Metadata.

Criptografia/chave da assinatura

A criptografia não é permitida à revelia. Se a criptografia é permitida, precisa de ser transferida arquivos pela rede a ADFS.

Referecne:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/icm_enterprise_11_5_1/Configuration/Guide/UCCE_BK_U882D859_00_ucce-features-guide/UCCE_BK_U882D859_00_ucce-features-guide_chapter_0110.pdf