Índice

Introdução

Prerequistes

Requisitos

Problema

Troubleshooting

Introdução

Este original descreve como pesquisar defeitos um problema quando a área de trabalho do agente da fineza termina único Sinal-nos agentes (SSO) após os minutos 10.

Prerequistes

Requisitos

Cisco recomenda-o tem o conhecimento destes assuntos

- Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)

- Fineza de Cisco

- Servidor IDS (server da identidade)

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada nestas versões de software.

- Cisco UCCE 11.5 e mais atrasado

- Fineza 11.5 de Cisco e mais atrasado

Informações de fundo:

Escolha sinal-em (SSO) é um processo de authentication e autorização. (A autenticação o prova é o usuário que você diz que você é, e a autorização verifica que está permitido você fazer o que você está tentando fazer.) o SSO permite que os usuários assinem dentro a um aplicativo e então alcancem firmemente outro aplicativos autorizados sem uma alerta reabastecer credenciais do usuário. O SSO permite supervisores de Cisco ou os agentes a assinar sobre somente uma vez com um nome de usuário e senha para aceder a todos seus aplicativos baseados em navegador e serviços de Cisco dentro de um único navegador citam como exemplo. Usando o SSO, os administradores de Cisco podem controlar todos os usuários de um diretório de usuário comum e reforçar políticas de senha para todos os usuários consistently.SSO é uns recursos opcionais cuja a aplicação o exija permitir o protocolo de HTTPS através da solução de empreendimento.

Problema

Após o 10 cronometra um agente da fineza SSO assinou dentro à área de trabalho do agente da fineza, este meesage do erro estala acima, “lá é um problema em keping sua sessão viva. Você será registrado para fora no 10 cronometra”.

Troubleshooting

Etapa 1. Recolha logs da fineza (cliente e a válvula)

Etapa 2. Análise de logs da fineza

Logs do cliente da fineza:

2017-03-25T05:18:27.610 -05:00: C5E373: rcdnuccefin1a.lab.ucce.com: Mar 25 2017 05:18:27.618 -0500: Header : Unable to refresh access token after 3 retries. User will be logged out in some time

2017-03-25T05:28:38.459 -05:00: C5E373: rcdnuccefin1a.lab.ucce.com: Mar 25 2017 05:28:38.472 -0500: Header : Unable to refresh access token after several retries, Logging out user......

Log da válvula da fineza:

2017-03-25 05:15:27.509 CDT(-0500) [http-apr-8445-exec-2]         WARN c.c.c.common.ids.client.util.Utils Utils.java:526 - https://rcdnuccecuic1.lab.ucce.com:8553/ids/v1/oauth/access_token threw error {"error":"Invalid Token","error_description":"Invalid Token"}

2017-03-25 05:15:27.509 CDT(-0500) [http-apr-8445-exec-2]         INFO c.c.c.c.i.c.APIErrorDeserializer APIErrorDeserializer.java:64 - Received JSON response from REST Call. Response is : {"error":"Invalid Token","error_description":"Invalid Token"}

2017-03-25 05:15:27.510 CDT(-0500) [http-apr-8445-exec-2]         INFO c.c.c.c.i.c.APIErrorDeserializer APIErrorDeserializer.java:87 - The APIError constructed is {"errorType":"Invalid Token","errorData":"","errorMessage":"Invalid Token"}

2017-03-25 05:15:27.510 CDT(-0500) [http-apr-8445-exec-2]         ERROR c.c.c.c.ids.client.IdSRESTClient IdSRESTClient.java:127 - Error refreshing access token with request: <grant_type=refresh_token&access_token=eyJhbGciOiJkaXIiLCJjdHkiOiJKV1QiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2In0..zRl9aGdqaTHO7B1V4lRfzQ.WHYqcPuyvHtfLRyEgvM--PBhH5AtkjwmXB3lQQJUMIwCZ6BdUBrU9ULZzvomBxNsKZQbvCW5TedMb-3sAtO0-nMAbe8wFciCJXRwppb6Hwf86-ULE9qBukY9P_QIZNP3adBPgAV3g3BHQaxmHjP5y56iaWNUHJKqdCDxYgVcx48jbu77NiVMo8J9_oDfmszpgof6bRt1MqXYCWCsXTElaokPiKYIGXu1ZMGl2Hs8dg5fEpBabodIpqhuEFxp8yZUhV1l40v3FzMXqJXh-rB7AJhH4YsySUpysmGfixHp1Brmsjz7F_GnE_QCAhXinjPWA33zbSn3InLO7oN4t_i0SJVGRkFpS7D7gEXCEqR41C7cpYCnI7TZftorVHLakmde_YLcQ5ogueMamUnpszXZl7A-FOcKfPwPnfYespOcef8eMwOJ9PKw5umH3Ib5TH0ECOO9C5QFl-h885y1LkzJ9StjxbLq2mIcMiiijpqgTAN-kwrEghwtTXsiaUQS__uua-5dXkFK-11-5xay-IVCI67ZK-ejgI-NJT_eK2PoejzJoKSbbmMrZ11YWimVDsaK7axd_srD64nCMKeX_jkve4YXLZ1CBQWEm-ytS21I1VEdNybpGCJDQ26rJE9BEdUGB7v5YO7cT5dWij516xxcfXf8gPE49aHRJwyCR4cjau4cbqKeBOR1L2xD102TwDMOCMy4bL53Hz7hSfWQ5tqB31rOjVGa1mfEESmFI8NflGc0Y_xO8P_3CK1tuu3Ron2_BI6yWdnNx6L__K5Ua6nfJ_54FL6Ir8v-tsc68x4MAoXIb2q_ZcTbU_8NWPEndQJHPxNo8idjmu7T698rydlT9G1v90G2ftqoBpC0yOLMACo8JMp05TJOIbR4tLkbL3O8CsUZoPo1XVxNLslLgnJjCyI9U8ayhVSYnOQTREU1qfXcZU0RZeesNoFT3I0TteoAJgrw0r3bHWX4hIMLMv6Dun84BXIu2ggNNCuFPcYrCEc.oFVBbOGeikMw4DaUgJUGjg&refresh_token=eyJhbGciOiJkaXIiLCJjdHkiOiJKV1QiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2In0..Qn8sI32J2xBpxhRgLRP4JA.8e4_Qj4kH3ZZ8HoL7ehq5v2_lz1oiBVOu_n6xZY-2jwJh7MaX2UlCaJImAFxhONAUFBKS3bddvZtTXkCrYlJZajVfbsN0ZfsSAQry-1UYpu69KpboJtIKIeHrbdoo_uhboA7hw76wbUAMg-lq0P6yR36tZR3oL6x7W1Eyj84mNdX60GGPI0DUhC_KedYTEq4yFKlDI2WGdMfwarHh9tYSMdCn7tkfjjWr6yduKuFNFt06QEOQh1jvQThrzXL4XUru0nNNJebG_9UjGOqG4UY7F3ZzEYEn-0HKwCu5pe-igcxCnvcYu1dMdnubULxCBT9XnH2fNNzZI20prJs4EpEpGvSb1cjlQ3ry_DlJeE8QxrqFqFQHg8WmRefsrdKh2iW2x-F1Tx17XX5qaYQPjVlTfOI0i3lq6iziv_llkDOLTav6yB4Dwz0V0c4dcDS8r9wSNMsn-TpCEYxD4BhfEgrWkvjO7oLpStfMzNaTJI5mbAVdvAQoUfzgYwo3ARRV6UeNdldnXp6dIlZbYLApHE9SBboN-zzxd8jbGTKFAvdPY75WG_JXqLAcb5QwwiV_pDdmCDtnFnptNOIlaX6-QB5m87gmG3bIMYF6gd-DFicdq2B6eNlwwqYMQHSWlWGJgaEx1SC1sb9YOIaPCbVg_CEPoE2fV5ygSTKd_gyE2B-O-teZRHhTc7UTluDw6n6fHPMBr_aAl743NUbo-acdOwnMw.mLJo-QMvNfo_FUjXT5rprg> com.cisco.ccbu.common.ids.client.IdSRestClientException: 401 : {"error":"Invalid Token","error_description":"Invalid Token"}

Dos logs da fineza, você pode ver que o cliente de Finnesse era incapaz de obter o access token do refrescamento validado e consequentemente, o agente foi registrado para fora.

Etapa 3. Recolha logs IDS

Log IDS:

2017-03-25 04:51:47.780 CDT(-0500) [IdSEndPoints-182]             INFO com.cisco.ccbu.ids IdSAccessTokenEndPoint.java:211 - Created refresh-token {"ids_id":"RCDNUCCECUIC1.lab.ucce.com","client_id":"16591e94d537a823ff73b8ca6e18f6f7faf4d94c","token":"2062508557141190e68be196938b1316a8ac0e63","expiry":1490471507779,"usage":"refresh","ver":"1.0"}

2017-03-25 04:51:47.780 CDT(-0500) [IdSEndPoints-182]             INFO com.cisco.ccbu.ids IdSAccessTokenEndPoint.java:214 - Created access-token {"scope":["ccc_onprem_apps"],"rt":"2062508557141190e68be196938b1316a8ac0e63","user_id":"Agent2","realm":"lab.ucce.com","upn":"Agent2@lab.ucce.com","ids_id":"RCDNUCCECUIC1.lab.ucce.com","client_id":"16591e94d537a823ff73b8ca6e18f6f7faf4d94c","token":"b9a9dac1580e55b1eeb2dbbbde2763f0aed67513","expiry":1490439107779,"usage":"access","ver":"1.0"}

2017-03-25 05:15:06.799 CDT(-0500) [IdSEndPoints-196]             INFO com.cisco.ccbu.ids IdSAccessTokenEndPoint.java:211 - Created refresh-token {"ids_id":"RCDNUCCECUIC1.lab.ucce.com","client_id":"16591e94d537a823ff73b8ca6e18f6f7faf4d94c","token":"bcb2a7858654157e259ce77dcc787e995b9d775b","expiry":1490472906798,"usage":"refresh","ver":"1.0"}

2017-03-25 05:15:06.799 CDT(-0500) [IdSEndPoints-196]             INFO com.cisco.ccbu.ids IdSAccessTokenEndPoint.java:214 - Created access-token {"scope":["ccc_onprem_apps"],"rt":"bcb2a7858654157e259ce77dcc787e995b9d775b","user_id":"Agent2","realm":"lab.ucce.com","upn":"Agent2@lab.ucce.com","ids_id":"RCDNUCCECUIC1.lab.ucce.com","client_id":"16591e94d537a823ff73b8ca6e18f6f7faf4d94c","token":"6723b71b821d78c8f37d82e1cea4aa59f67dcaaf","expiry":1490440506798,"usage":"access","ver":"1.0"}

2017-03-25 05:15:27.507 CDT(-0500) [IdSEndPoints-198]             WARN com.cisco.ccbu.ids IdSRefreshTokenRequestValidator.java:115 - refresh token id mismatch.. refresh token id in refresh token is bcb2a7858654157e259ce77dcc787e995b9d775b; in access token is 2062508557141190e68be196938b1316a8ac0e63

2017-03-25 05:15:27.507 CDT(-0500) [IdSEndPoints-198]             ERROR com.cisco.ccbu.ids IdSOAuthEndPoint.java:45 - Exception processing auth request. org.apache.oltu.oauth2.common.exception.OAuthProblemException: Invalid Token, Invalid Token

Conforme a análise do log, isto é relacionado à maneira refresca o token é enviado por Internet Explorer(IE), que não é reconhecido pelo servidor IDS e rejeita o pedido.

Solução

Etapa 1. Cancele o esconderijo IE e reinicie o internet explorer.

Etapa 2. Uma vez que feito, entre o agente. Se o isssue persiste, reinicie a área de trabalho do agente.