Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Background

Remover o Usuário do Ative Diretory

Abrir Usuários e Computadores do Ative Diretory

Usar PowerShell

Usar o Conector de Diretório para Atualizar o Webex Control Hub

Executar uma Tarefa de Sincronização para Alterar o Usuário Sincronizado para Usuário Deletado de Forma Flexível

Executar uma Tarefa de Sincronização para Disparar a Exclusão Forçada do Usuário

Referências

Introdução

Este documento descreve o aprimoramento do Conector de Diretório versão 3.7.3 para exibir usuários de exclusão reversível em relatórios de Execução Seca.

Pré-requisitos

Requisitos

- Microsoft Windows Server 2003, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019

- É necessário usar a versão mínima do Cisco Diretory Connector 3.7.3000

Componentes Utilizados

- Microsoft Windows Server 2019

- Cisco Webex DIrectory Connector 3.7.3000

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Background

Este artigo mostra como excluir usuários do Ative Diretory para sinalizá-los como usuários com exclusão suave e usar o relatório Dry Run para excluí-los diretamente da Webex Cloud na próxima sincronização com o Conector de Diretório. O administrador do Webex agora pode forçar a exclusão de usuários permanentemente na próxima sincronização selecionando usuários parciais ou todos os usuários.

Um administrador pode excluir um usuário do Ative Diretory e o usuário é marcado como exclusão flexível no Webex Cloud após a execução da tarefa de sincronização. Por design, os usuários com exclusão reversível são excluídos com facilidade após 7 dias. Durante o período de exclusão reversível de 7 dias, o administrador não pode adicionar outro usuário com o mesmo endereço de e-mail.

No passado, o administrador que precisava excluir com dificuldade o usuário com exclusão parcial da Webex Cloud abriu um caso TAC para trabalhar com a equipe de engenharia e adicionar o novo usuário por meio da tarefa de sincronização.

Com esse aprimoramento, o administrador do Webex agora pode forçar a exclusão desses usuários permanentemente na próxima tarefa de sincronização selecionando usuários parciais ou todos os usuários sem a necessidade de envolver o Cisco TAC.

Remover o Usuário do Ative Diretory

Neste exemplo, o usuário Ativo (Verificado) com UUID 108cf4e8-150c-4e60-8a92-594b9a25e65d é excluído.

Abrir Usuários e Computadores do Ative Diretory

No Windows Server, navegue até Server Manager > Local Server > TASKS > Active Directory Users and Computers.

Procure o usuário desejado para excluir da Unidade Organizacional (UO) específica, selecione o usuário e clique em Excluir na barra Ação.

Confirme a tarefa de exclusão.

Usar PowerShell

Você pode remover objetos de usuário de um domínio do Ative Diretory com o cmdlet do PowerShell.

Remove-ADUser

Este cmdlet faz parte do Módulo AtiveDirectory para Windows PowerShell, que deve ser pré-instalado e importado para a sessão do PowerShell com o comando:

Import-Module activedirectory

Você pode excluir um usuário com o nome de usuário de várias maneiras, selecionando: nome distinto (DN), GUID, identificador de segurança (SID) ou nome da conta SAM. Para remover o usuário com o nome de logon, execute o comando:

Remove-ADUser soft-deleteduser

Um prompt é exibido solicitando que você confirme a remoção do objeto do usuário do domínio. Para excluir um usuário, pressione Y e pressione a tecla Enter chave.

Para remover o usuário do AD sem prompt de confirmação, adicione -Confirm:$False no final do comando:

Remove-ADUser soft-deleteduser -Confirm:$False

O usuário foi excluído com êxito do Ative Diretory.

Usar o Conector de Diretório para Atualizar o Webex Control Hub

Executar uma Tarefa de Sincronização para Alterar o Usuário Sincronizado para Usuário Deletado de Forma Flexível

No Cisco Diretory Connector, execute uma tarefa Dry Run para verificar se o usuário foi excluído.

No relatório Dry Run gerado, o usuário não tem informações de nome distinto, o que significa que o usuário não está mais presente no Ative Diretory^2 e deve ser excluído do Webex Cloud^3 na próxima sincronização.

Execute uma tarefa de Sincronização Incremental para verificar se o usuário mudou para o status Inativo no Webex Control Hub.

2022-08-02 00:44:19,913 INFO sync-task-runner-1 com.cisco.codev.identity.dirsync.engine.handler.dirsync.DirSyncUtils.createSummaryLog [tracking: ] [org: 904cbfb5-0f49-4339-a40c-ad473ac7ab24] [domain: adds-vizcainovich.com] [user: ] [session: 3f5e36b2-bcc6-4dfb-bc0f-c7c4edb61388] [task: 867b27c4-4fb3-4eb3-9cfb-86c65c3cf84e] - Synchronization Summary

StatusCode: SUCCESS

Domain: adds-vizcainovich.com

Incremental Synchronization: yes

Start Time: 2022-08-02T00:44:09Z

End Time: 2022-08-02T00:44:19Z

Object Added: 0

Object Deleted: 1

Object Modified: 0

Warning Count: 1

Avatar Failure Count: 1

Failure Count: 0

Executar uma Tarefa de Sincronização para Disparar a Exclusão Forçada do Usuário

No Cisco Diretory Connector, execute uma tarefa Dry Run (Execução a seco) para ver o Soft-deleted Objects guia.

A partir do relatório Dry Run gerado, o usuário agora está no estado Soft-deleted Objects guia.

Para excluir o usuário imediatamente, o Administrador pode verificar o usuário e ele será excluído na próxima sincronização.

Execute uma tarefa de Sincronização Incremental para verificar se o usuário foi excluído com êxito da Webex Cloud, o que significa que o usuário não está mais presente no Webex Control Hub.

2022-08-02 01:20:04,313 INFO sync-task-runner-5 com.cisco.codev.identity.dirsync.engine.handler.dirsync.DirSyncUtils.createSummaryLog [tracking: ] [org: 904cbfb5-0f49-4339-a40c-ad473ac7ab24] [domain: adds-vizcainovich.com] [user: ] [session: 2abf8994-0fa0-4f7d-a56c-3b306b6a70a1] [task: 0eb43a7b-82b4-49dc-87fc-007476722f80] - Synchronization Summary

StatusCode: SUCCESS

Domain: adds-vizcainovich.com

Incremental Synchronization: yes

Start Time: 2022-08-02T01:19:53Z

End Time: 2022-08-02T01:20:04Z

Object Added: 0

Object Deleted: 0

Object Modified: 0

Failure Count: 0

Referências

Excluir Usuários Permanentemente Após Exclusão Suave

Notas de versão do Diretory Connector - Anúncios