Contents

Introduction

Quais blades MSE 8000 podem ser usados no cluster de blades?

Introduction

Este documento descreve quais blades podem ser agrupados no chassi do Cisco TelePresence Mobility Service Engine (MSE) 8000.

Quais blades MSE 8000 podem ser usados no cluster de blades?

Você pode agrupar até três blades MSE 8510, se todos executarem a unidade de controle multiponto (MCU - Multipoint Control Unit) versão 4.1 ou posterior. Você pode agrupar até três blades MSE 8710, se todos executarem o TelePresence Server versão 2.1, ou até quatro blades se todos executarem a versão 2.2. Você pode abrigar mais de um cluster em um chassi, juntamente com blades autônomos ou outros clusters, desde que não use o slot 10 para nenhum blade clusterizado. O blade Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 deve estar no slot um e os outros nove slots podem ser usados para qualquer outro tipo de blades MSE 8000.

Tip: Consulte "Compreendendo o Clustering" na ajuda on-line para obter mais informações.