Índice

Introdução

Que tamanho da placa de flash compacto posso eu usar em meu TANDBERG Codian MCU ou em ISDN GW?

Informações Relacionadas

Introdução

Este artigo relaciona-se ao Produtos do Cisco TelePresence MCU 4203, do Cisco TelePresence MCU MSE 8420, do Cisco TelePresence ISDN GW 3241 e do Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321.

Q. Que tamanho da placa de flash compacto posso eu usar em meu TANDBERG Codian MCU ou em ISDN GW?

A. Se sua unidade foi enviada com uma placa de flash compacto já instalada, aquele é melhor a usar-se; este é esse que TANDBERG testaram. Para as unidades que não vieram com uma placa de flash compacto instalada, você pode usar uma placa de flash compacto 256MB.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems