Contents

Introduction

Por que estou tendo problemas para me aproximar do TANDBERG VCS com o porteiro interno da TANDBERG?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Video Communication Server produtos Pressway e Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

P. Por que estou tendo problemas para me aproximar do TANDBERG VCS com o porteiro interno da TANDBERG?

Alguns poucos dispositivos, como o TANDBERG VCS, enviam um elemento identificador de ponto final no LRQ. Antes da versão 2.3 da MCU Codian, o gatekeeper interno verificou esse elemento identificador de ponto final e, considerando que o dispositivo era um ponto final, rejeitou a solicitação se o identificador não fosse registrado.A.

A partir da versão 2.3(1.0) da MCU, essa verificação não é mais executada. Se você tiver dificuldades na vizinhança de um gatekeeper interno em uma MCU Codian, atualize a MCU para a versão mais recente disponível no site.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems