Contents

Introduction

Qual é a pinagem de um cabo serial Codian?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MSE 8000, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 e Cisco Tele Produtos Presence Advanced Media Gateway 3610.

P. Qual é a pinagem de um cabo serial Codian?

A.

Pino RJ45 macho

conecta-se a

Pino DB9 fêmea

1

—

8

2

—

6

TX 3 MCU

—

2

4 GND

—

5

5 GND

—

5

6 MCU RX

—

3

7

—

4

8

—

7

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems