Contents

Introduction

A Codian é membro de um esquema de conformidade com WEEE?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MSE 8000 e Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

P. A Codian é membro de um esquema de conformidade com WEEE?

A Codian é membro de um esquema de conformidade de WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) com a REPIC. Para descartar equipamento da Codian no Reino Unido, entre em contato com a REPIC ( A.www.repic.co.uk ). O REPIC estabeleceu um sistema de recolha de REEE não domésticos em nome dos membros do regime que têm obrigações de produtores de REEE não domésticos nos termos dos Regulamentos REEE de 2006.

Há uma página no site do REPIC que detalha o que um usuário final de negócios deve fazer se tiver um item de REEE que deseja descartar e considera que é responsabilidade da Codian Ltd lidar com ele. A página descreve algumas verificações iniciais que você deve realizar antes de entrar em contato com o REPIC, um número de telefone para ligar e as informações que o REPIC exigirá de você.

A Codian é responsável por todas as questões relacionadas aos REEE no Reino Unido em relação aos seus produtos, mas não em qualquer outro país da Europa. Fora do Reino Unido, entre em contato com seus distribuidores ou revendedores para resolver qualquer problema de REEE.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems