Contents

Introduction

Qual é a diferença entre SIF e CIF?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 e Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

P. Qual é a diferença entre SIF e CIF?

CIF e SIF são acrônimos que descrevem resoluções de vídeo e que chegaram a videoconferência do setor de transmissão.A.

CIF significa Common Interchange Format e representa uma resolução de 288 x 352. Esta é a resolução utilizada pelos sistemas de televisão PAL (europeus). As resoluções correspondentes são QCIF (trimestre CIF) e 4CIF, respectivamente 144 x 176 e 576 x 704.

SIF significa Standard Interchange Format e representa uma resolução de 240 x 352. Essa é a resolução usada pelos sistemas de televisão da NTSC (norte-americana). As resoluções relacionadas são QSIF (Trimestre SIF) e 4SIF, que são 120 x 176 e 480 x 704, respectivamente.

CIF e SIF são resoluções de tela inteira (4:3); a resolução 288 x 512 é por vezes referida como WCIF (Wide CIF) mas é mais conhecida como w288p.

Alguns endpoints estão disponíveis com uma opção de câmeras PAL ou NTSC: uma câmera PAL opera a 25fps e uma câmera NTSC a 30fps. Devido ao tamanho maior do quadro de PAL (CIF) sobre NTSC (SIF), ambos geram a mesma quantidade de informação.

Se o nível H.264 2.1 for usado sem modificação, 4SIF será possível a 15fps e 4CIF a 12,5fps.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems