Contents

Introduction

Entendendo que o Agente TMS está em um ambiente de replicação multicamada após a replicação inicial, com que frequência o Agente TMS replica entre os parceiros de replicação?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Management Suite.

P. Entendendo que o Agente TMS está em um ambiente de replicação multicamada após a replicação inicial, com que frequência o Agente TMS replica entre os parceiros de replicação?

O Agente TMS (OpenDS) cuida da replicação. A replicação é executada sempre que uma alteração é gravada no(s) banco(s) de dados. A.

Além disso, quando nenhuma alteração está sendo gravada, um heartbeat é enviado entre os parceiros de replicação. O intervalo de pulsação é de 10 segundos e não é configurável.

O que você quer dizer com 'ambiente de replicação multi-mestre'?

Após a replicação inicial, nenhum banco de dados é o "mestre de todos". Por exemplo, sempre que você faz alterações no Diretório de Provisionamento, essas alterações são imediatamente replicadas para os outros parceiros de replicação, seja em outro TMS (em uma configuração de TMS redundante), em um VCS ou em um cluster de VCSs. Da mesma forma, sempre que são feitas alterações no banco de dados do VCS, essas alterações são replicadas para os outros parceiros de replicação, novamente independentemente de estarem em um TMS ou outros VCSs.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems