Contents

Introduction

Por que o TMS informa "No HTTP response" (Sem resposta HTTP) para um sistema MXP? "Forçar Atualização" limpa o erro, mas retorna mais tarde.

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo está relacionado ao Cisco TelePresence Management Suite.

P. Por que o TMS informa "No HTTP response" (Sem resposta HTTP) para um sistema MXP? "Forçar Atualização" limpa o erro, mas retorna mais tarde.

R. Se o status puder ser limpo com Force Refresh, mas retornar mais tarde, isso será um sintoma de que o serviço TMS Database Scanner não pode acessar esse sistema. Verifique se um proxy da Web que requer autenticação está presente na rede, pois isso bloqueia o tráfego dos serviços do TMS.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems