Contents

Introduction

Quais versões do .NET e do IIS são necessárias para que o servidor Windows instale o TMS?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Management Suite.

P. Quais versões do .NET e do IIS são necessárias para que o servidor Windows instale o TMS?

Como parte do processo de instalação, cada versão do TMS verificará automaticamente se o servidor tem as versões corretas do .NET e do IIS instaladas.A.

- As versões 12.0 e mais recentes do TMS requerem o .NET versão 3.5.

- As versões 11.5 a 11.9 do TMS exigem o .NET v2.0

- As versões 9.0 a 11.1 do TMS exigem o .NET 1.1

Se ainda não estiver presente no servidor, o .NET 3.5 deve ser instalado antes da instalação do TMS versão 12. O instalador do .NET 3.5 está localizado no CD do TMS.

Para versões anteriores, o .NET 1.1 ou o .NET 2.0 serão instalados pelo instalador do TMS se não estiver presente.

A versão do IIS está vinculada ao sistema operacional Windows.

- O Windows 2008 tem IIS7

- O Windows 2003 tem II6

- O Windows 2000 tem IIS5

O instalador do TMS verifica a presença do IIS como parte da instalação e instalará automaticamente o IIS se ele não estiver instalado no servidor.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems