Contents

Introduction

No TMS, qual é a diferença entre "Phone Books Update Frequency" (Frequência de atualização de agenda telefônica) e "Update Frequency for an External Source" (Frequência de atualização para uma fonte externa)?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Management Suite.

P. No TMS, qual é a diferença entre "Phone Books Update Frequency" (Frequência de atualização de agenda telefônica) e "Update Frequency for an External Source" (Frequência de atualização para uma fonte externa)?

A Frequência de Atualização em uma Fonte Externa Conectada determina a frequência com que essa fonte de dados é sincronizada com a agenda telefônica armazenada no TMS.A.

Em Administrative Tools > Configuration > General , a configuração Phone Books Update Frequency determina a frequência com que as listas telefônicas armazenadas no TMS são enviadas para sistemas que usam o Global Diretory. Para sistemas que não usam o Global Diretory, essa configuração não tem efeito.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems