Contents

Introduction

Qual é o tamanho do banco de dados TMS e quanto ele cresce?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Management Suite.

P. Qual é o tamanho do banco de dados TMS e quanto ele cresce?

O tamanho do banco de dados físico do TMS é automaticamente definido e gerenciado pelo Microsoft SQL Server. O banco de dados crescerá automaticamente para acomodar as necessidades do TMS. A taxa de crescimento depende do tamanho e da disponibilidade da sua rede gerenciada. O TMS fornece manutenção automática do banco de dados para gerenciar o crescimento em A.Ferramentas Administrativas > Manutenção do Servidor do TMS, onde você pode definir limites de retenção de dados.

Implantações menores (<100 sistemas) podem, em média, esperar tamanhos de banco de dados na ordem de 50 MB a 2 GB. Implantações médias (sistemas 100 a 500) podem esperar bancos de dados na ordem de 1 GB a 6 GB, e redes muito grandes ou muito pesadas podem esperar bancos de dados de aproximadamente 6 GB a 10 GB.

Note: Os tamanhos fornecidos aqui não são limites, apenas aproximações. O tamanho real do banco de dados varia.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems