Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Implantações

Implantações suportadas

Configurar

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve as etapas de configuração necessárias para instalar o Gravador no componente Call Bridge (CB) de um Cisco Meeting Server (CMS).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento da configuração do CMS e do Windows Server 2016.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- CMS versão 3.12 serviço Callbridge e Gravador

- Windows Server 2016

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O CMS Recorder está disponível na versão 1.9 do servidor CMS (antigo Acano). O Gravador permite gravar reuniões e salvar as gravações em um armazenamento de documentos NFS (Network File System).

O Gravador se comporta como um cliente XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), portanto, o servidor XMPP deve ser habilitado no servidor que hospeda o Call Bridge.

A licença do Gravador é necessária e deve ser aplicada no componente CallBridge, e não no servidor do Gravador.

O diretório NFS (Network File System) é necessário e pode ser configurado no Windows Server ou no Linux.

- Para o servidor Windows, consulte as etapas paraImplantar o Network File System no Windows.

- Para Linux, consulte as etapas paraImplantar o Network File System no Linux.

Implantações

Implantações suportadas

1. Implantação permitida para gravação: remote mode (modo remoto).

modo remoto

2. Implantação permitida apenas para fins de teste: modo local.

modo local

Configurar

Etapa 1. Configurar o NFS no Windows Server 2016, consulte o documento:

Configurar Compartilhamento NFS para Uso como Armazenamento para Gravador CMS

Etapa 2. Configurar e ativar o gravador no servidor do Gravador.

Etapa 2.1. Configure o Gravador para escutar na(s) interface(s) do CMS com este comando recorder sip listen <interface> <tcp-port|none> <tls-port|none>.

cms01> recorder sip listen a:8888

Note: Se você configurar o gravador em um nó de CB em cluster, a interface deverá ser a interface de escuta local do nó no qual o gravador está sendo configurado. e precisa de portas especiais diferentes com outros componentes.

Etapa 2.2. Defina o arquivo de certificado a ser usado pelo gravador com este comando recorder sip certs <key-file> <crt-file> [<crt-bundle>].

cms01> recorder sip certs cms.key cms.cer root.cer

Note: Você pode usar um certificado que já existe e um arquivo de chave privada usado pelo CB. O pacote crt deve conter o certificado usado pelo CB, se for diferente. Se estiver em um cluster, este deverá conter os certificados de cada CB no cluster.

Etapa 2.3. Especifique o nome do host ou o endereço IP do NFS e o diretório no NFS para armazenar as gravações com o gravador de comandos nfs <hostname/IP>:<diretory>.

cms01> recorder nfs 10.124.56.222:NFS

Note: O Gravador não autentica no NFS, mas é importante que o Servidor de Gravação tenha acesso de leitura/gravação ao diretório NFS.

Etapa 2.4. Ative o serviço de gravador no CMS por meio do comando SSH para ativar o serviço de gravador com o comando recorder enable.

cms01> recorder enable

Verificar

Verifique o status do Gravador na linha de comando SSH do CMS com o gravador de comandos.

cms01> recorder

Enabled : true

SIP interfaces : tcp a:8888, tls none

SIP key file : cms.key

SIP certificate file : cms.cer

SIP CA Bundle file : cms.cer

SIP traffic trace : Disabled

NFS domain name : 10.124.56.222

NFS directory : NFS

Resolution : 720p

Call Limit : none

Configure o perfil de chamada com siprecorderuri em CMS/configuration/API. Em seguida, configure a regra de saída, a regra deve corresponder às portas do gravador e ao modo de criptografia no MMP (Mainboard Management Processor).

regra de saída

Troubleshooting

1. Status do sistema CMS da página web exibe o erro "Gravador "recorder@recorder.com" indisponível (falha na conexão)" se o modo de criptografia estiver definido como automático na regra de chamadas de saída.

modo automático de criptografia

falha de conexão

2. O status do sistema CMS da página web exibe o erro "Gravador "recorder@recorder.com" indisponível (serviço indisponível)" se nenhuma porta especificada corresponder à configuração do Processador de Gerenciamento da Placa-mãe (MMP) na regra de chamadas de saída.

porta

serviço indisponível

Informações Relacionadas

- Cisco Meeting Server 3.12, Guia de Implantação de Servidor Combinado Único

- Suporte técnico e downloads da Cisco