Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configuração

Etapa 1. Atribua a interface à Web Bridge.

Etapa 2. Configure a conexão c2w.

Etapa 3. Defina o Web Bridge 3 na Call Bridge.

Verificar

Introduction

Este documento descreve como configurar e ativar o serviço Web Bridge no Cisco Meeting Server (CMS) versão 3.0.

Contribuído por Jefferson Madriz e Octavio Miralrio, engenheiros do Cisco TAC.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Domain Name System (DNS)

- configuração geral de CMS

- Solicitação de assinatura de certificado (CSR)

- Cliente Secure Shell (SSH)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- CMS versão 3.0

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configuração

Etapa 1. Atribua a interface à Web Bridge.

Note: A configuração do Web Bridge 3 e Call Bridge to Web Bridge (c2w) usam os arquivos de certificado de cadeia completa. Eles não usam o arquivo de certificado do servidor como nas convenções anteriores do Cisco Meeting Server.

1. Acesse a CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando) do CMS com seu cliente SSH preferido.

2. Configure o Web Bridge 3 para ouvir na interface a e na porta 443.

webbridge3 https listen a:443

3. Configure o serviço Web Bridge 3 com a chave de certificado e o arquivo de certificado de cadeia completa gerados.

webbridge3 https certs singleCert.key mxcbundle.crt

4. O Web Bridge 3 suporta o redirecionamento HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Use este comando para ativá-lo, se desejado:

webbridge3 http-redirect enable

Etapa 2. Configure a conexão c2w.

1. Configure a conexão Call Bridge to Web Bridge 3 (c2w) para ouvir na Interface a e na porta 999.

webbridge3 c2w listen a:9999

2. Configure a interface c2w para usar o certificado do servidor, a chave privada e o arquivo de certificado de cadeia completa gerados.

webbridge3 c2w certs singleCert.key mxcbundle.pem

3. Configure a interface c2w para confiar no certificado Call Bridge, use o arquivo de certificado de cadeia completa gerado.

webbridge3 c2w trust mxcbundle.pem

4. Ative o serviço Web Bridge 3.

webbridge3 enable

5. Confirme se as saídas são mensagens SUCCESS, conforme mostrado na imagem:

Etapa 3. Defina o Web Bridge 3 na Call Bridge.

A Call Bridge deve ser instruída sobre onde se conectar ao Web Bridge e como verificar o certificado que a interface c2w apresenta. Isso exige a configuração do MMP (Mainboard Management Processor) e da API (Application Programing Interface, Interface de programação de aplicativos).

1. Configure o Call Bridge para confiar na interface c2w do Web Bridge 3, use o arquivo de certificado de cadeia completo atribuído à interface c2w do Web Bridge 3.

callbridge trust c2w mxcbundle.pem

2. Crie um objeto API em /api/v1/webBridges.

3. Efetue login na interface do Administrador da Web do Meeting Server e selecione Configuration > API:

4. Na caixa de entrada Filter, digite webBridges para filtrar a exibição de lista.

5. Selecione a seta ao lado de WebBridges.

6. Selecione Criar novo para criar um novo objeto WebBridge.

7. Insira o campo url, use o formato c2w://:9999 com o valor FQDN usado no certificado CMS, como mostrado na imagem:

8. Na interface do Web Admin, selecione Configuration > General.

9. Na configuração URI do Web Bridge, configure o URL HTTPS para o seu Servidor de Reunião.

10. Selecione Submit para salvar as alterações.

Verificar

1. Abra uma sessão SSH para o CMS.

2. Execute o comando webbridge3 para exibir a configuração.

3. Na interface do Web Admin, selecione Status > Geral e valide se não há alarmes em Condições de falha.