Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Introduction

Este documento descreve como habilitar e configurar o serviço Call Bridge no Cisco Meeting Server (CMS). O serviço Call Bridge troca fluxos de áudio e vídeo para que os participantes possam se ver e ouvir.

Contribuído por Jefferson Madriz e Octavio Miralrio, engenheiros do Cisco TAC.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Domain Name Service (DNS)

- configuração de rede CMS

- Solicitação de assinatura de certificado (CSR)

- Cliente Secure Shell (SSH)

- Cliente Secure File Transfer Protocol (SFTP)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- CMS versão 3.0

- Cliente SSH de putty

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Diagrama de Rede

O Call Bridge é o componente do Cisco Meeting Server que liga as conexões de conferência, permite que vários participantes participem de reuniões hospedadas no Cisco Meeting Server.

Configurações

Etapa 1. Acesso à CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando) do CMS com o cliente SSH de sua preferência.

Etapa 2. Configure a Call Bridge para ouvir em qualquer interface disponível. A interface padrão é uma. Execute o próximo comando:

callbridge listen a

Note: A Call Bridge deve ouvir em uma interface de rede que não seja usada para Network Address Translation (NAT) para outro endereço IP.

Etapa 3. Atribua o certificado, a chave e o arquivo de pacote ao serviço Call Bridge. Execute o próximo comando:

callbridge certs singleCert.key singleCert.cer cacert.cer

Note: Caso precise verificar os certificados armazenados no servidor CMS, execute o próximo comando: lista de pki.

Etapa 4. Execute o comando callbridge restart para reiniciar a Call Bridge e aplicar as alterações.

callbridge restart

Etapa 5. Confirme se você obteve linhas SUCESSO retornadas informando que a Call Bridge está configurada corretamente para valores de rede e certificado.

Verificar

Execute o comando callbridge e valide se a interface e os certificados estão corretos.