Contents

Requisitos do Cisco 8821

Como o 8821 se compara ao 7925, 7925-EX e 7926?

O que precisa ser feito no Cisco Unified Communications Manager (CUCM) para migrar de um 792x para um 8821?

Há diferenças de acessórios entre os telefones 792x e 8821?

O que pode ser feito se você ainda tiver perguntas?

Requisitos do Cisco 8821

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versão 9.1(2) ou posterior

- Cisco Wireless LAN Controller (WLC) versão 8.0.121.0 ou posterior

- Para obter detalhes completos, incluindo as verificações do Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME), Cisco Meraki ou Cisco Autonomous Access Point, consulte o Guia de implantação de LAN sem fio do Cisco Wireless IP Phone 8821 e 8821 - EX.

- Devido às diferenças nos requisitos de rede sem fio entre os telefones sem fio 792x e 8821, pode ser necessário um SSID sem fio separado. Para obter mais informações, consulte Como obter um desempenho confiável dos telefones sem fio 8821/792x.

Como o 8821 se compara ao 7925, 7925-EX e 7926?

- O Cisco 8821 usa o Session Initiation Protocol (SIP) baseado em padrões, enquanto os telefones 792x usam o Skinny Client Control Protocol (SCCP) proprietário da Cisco para sinalização.

- O Cisco 8821(802.11a/b/g/n/ac) também usa roaming rápido padrão (802.11r, FT) enquanto os telefones 792x (802.11a/b/g) usam CCKM (Centralized Key Management) proprietário para roaming rápido.

- O 8821 também será suportado e receberá atualizações por anos futuros, enquanto o 7925, 7925-EX e 7926 estão no fim da vida útil.

- Por fim, é importante saber que os requisitos de rede sem fio são diferentes entre o 7925-EX e o 8821, portanto, deve ser realizada uma avaliação de rede antes de introduzir telefones 8821 em uma rede que ainda não os tenha.

- ***Importante*** O 7925-EX é certificado para implantação em ambientes potencialmente explosivos.  O 8821-EX também será certificado para uso em ambientes potencialmente explosivos; no entanto, ainda não está disponível.

O que precisa ser feito no Cisco Unified Communications Manager (CUCM) para migrar de um 792x para um 8821?

- As configurações nos telefones 792x precisam ser movidas pelo novo tipo de telefone Cisco 8821.  Isso pode ser feito usando a Bulk Administration Tool, manualmente ou usando ferramentas de migração de terceiros.

Há diferenças de acessórios entre os telefones 792x e 8821?

- Sim, os telefones 8821 usam uma bateria diferente, carregador de parede, carregador de desktop, carregador múltiplo e holsters.

O que pode ser feito se você ainda tiver perguntas?

- Alcance sua equipe de contas da Cisco

- Além disso, abra uma solicitação de serviço no Centro de Assistência Técnica (TAC).