Contents

Introduction

Por que as informações do sistema exibem pixels de 1920*1088 ao fazer chamadas usando 1080p usando o Codec TANDBERG?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere aos produtos Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 e Cisco TelePresence System EX90.

P. Por que as informações do sistema exibem pixels de 1920*1088 ao fazer chamadas usando 1080p usando o Codec TANDBERG?

Esta resposta é válida para os seguintes produtos:A.

TANDBERG EX90

TANDBERG Codec C20

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

TANDBERG Codec C90

1080p é 1920*1080 pixels. No entanto, para poder codificar a imagem, a resolução deve ser dividível em 16. A imagem é dividida em blocos macro de 16*16 pixels quando codificada, portanto você receberá uma resolução de 1920*1088 em vez de 1920*1080.

Note: O codec adicionará 8 linhas pretas na parte inferior da imagem codificada. Essas linhas serão removidas novamente na extremidade oposta. Nenhuma escala é usada para fazer isso.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems