Contents

Introduction

O TANDBERG EX90 suporta 60 fps?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence System EX90.

P. O TANDBERG EX90 suporta 60 fps?

Sim, mas isso só é recomendado para condições de luz muito boas.A.

Faça login no EX90 usando ssh e execute o seguinte comando API para definir a frequência da câmera:

Câmeras xConfiguration Camera 1 FrameRate: <30Hz,60Hz>

Note: Como o TANDBERG EX90 é um sistema de desktop e como as condições de luz em um ambiente de escritório normal não são boas o suficiente, a configuração padrão é 30 Hz.

Observe também que a taxa de quadros transmitida é afetada pelas configurações da definição ideal:

Fonte de entrada de vídeo xConfiguration 3 Profilex de definição idealFonte de entrada de vídeo de configuração 3 Limite de definição ideal60fps

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems