Contents

Introduction

Que resoluções o TANDBERG EX90 suporta na entrada de tela de PC DVI-I?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence System EX90.

P. Que resoluções o TANDBERG EX90 suporta na entrada de tela de PC DVI-I?

O EX90 tem uma entrada A.DVI-I (analógica e digital integrada).

As seguintes resoluções são suportadas na entrada digital de tela do PC EX90:

- 1920 x 1200 - resolução nativa, recomendada

- 1920 x 1080 (tela não cheia)

- 1776 x 1000 (tela não cheia)

- 1680 x 1050

- 1600 x 1200 (tela não cheia)

- 1440 x 900

- 1400 x 1050 (tela não cheia)

- 1280 x 1024 (tela não cheia)

- 1280 x 960 (tela não cheia)

- 1280 x 800

- 1280 x 768 (tela não cheia)

- 1280 x 720 (tela não cheia)

- 1152 x 648 (tela não cheia)

- 1024 x 768 (tela não cheia)

- 960 x 600 (tela não cheia)

- 800 x 600 (não tela cheia)

As seguintes resoluções são suportadas na entrada analógica de tela do PC EX90:

- 1920 x 1200 - resolução nativa, recomendada

- 1680 x 1050

- 1600 x 1200 (tela não cheia)

- 1440 x 900

- 1280 x 1024 (tela não cheia)

- 1024 x 768 (tela não cheia)

- 800 x 600 (não tela cheia)

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems