Contents

Introduction

Por que só posso fazer chamadas ponto a ponto no meu Codec TANDBERG?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere aos produtos Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 e Cisco TelePresence System EX90.

P. Por que só posso fazer chamadas ponto a ponto no meu Codec TANDBERG?

Esta resposta é válida para os seguintes produtos:A.

TANDBERG EX90

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

TANDBERG Codec C90

Será necessário ter a opção MultiSite instalada para efetuar chamadas MultiSite.

Verifique suas opções no menu de informações do sistema do produto TelePresence

1. Abra o menu Início e vá para: Configurações > Informações do sistema.

2. Verifique se MultiSite está listado no Software > Options installed

Verifique suas opções usando um comando API

Efetue login no TANDBERG Codec C90 como admin usando SSH (Secure Shell):

1. Execute o comando API: xStatus SystemUnit

2. Verifique se a opção MultiSite está listada como True.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems