Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Verificar

Troubleshooting

Introdução

Este documento descreve como transferir arquivos pela rede a imagem de fundo (papel de parede do cliente) nos valores-limite DX80 e DX70.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- DX70, valores-limite DX80

- CUCM (gerente das comunicações unificadas de Cisco)

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o impacto potencial do comando any.

Configurar

Nota: A definição da imagem de fundo deve ser os pixéis 2985x1080.

Etapa 1. A fim transferir arquivos pela rede a imagem em todos os nós de servidor CUCM, execute as seguintes ações:

- Navegue a Cisco unificou elevações da administração > de software do OS > gerenciamento de arquivos TFTP

- Clique sobre o arquivo da transferência de arquivo pela rede do botão, uma nova janela abrirá. Clique sobre o botão escolhem o arquivo e selecionam a imagem desejada. Para o diretório incorpore o valor Desktops/2985x1080x24. Clique sobre o arquivo da transferência de arquivo pela rede do botão

Cuidado: Você deve reiniciar o serviço TFTP em todos os nós de servidor CUCM, em que uma imagem de fundo foi transferida arquivos pela rede.

Etapa 2. A fim reiniciar o serviço TFTP em um nó de servidor CUCM, execute as seguintes ações:

- Entre a Cisco unificou a utilidade e navegam às ferramentas > ao Control Center - caracterize serviços

- Selecione o nó de servidor CUCM do menu suspenso

- Na seção CM os serviços selecionam o serviço TFTP de Cisco e clicam sobre a opção do reinício no canto esquerdo superior

Etapa 3. Entre a Cisco unificou a administração CM e navegam ao dispositivo > aos ajustes do dispositivo > perfil comum do telefone. Selecione o perfil comum padrão do telefone. Execute as seguintes ações:

- Desmarcar o acesso de usuário final da possibilidade ao ajuste da imagem de fundo do telefone

- Na imagem de fundo do campo incorpore o nome de arquivo da imagem como DXimage.png. Põe um sinal na caixa de verificação de configurações de OverrideCommon, situada à direita do campo

- Clique sobre a salvaguarda e na configuração Apply para que as mudanças sejam aplicadas então

Etapa 4. Sob Cisco unificou a administração CM, navegam ao dispositivo > ao telefone e selecionam o valor-limite DX para que a imagem foi transferida arquivos pela rede.

- No perfil comum do telefone do campo da lista de drop-down selecione o perfil comum padrão do telefone

- Na imagem de fundo do campo adicionar o nome de arquivo da imagem de fundo

- Clique o onSave e ordem de Configin para que as mudanças sejam aplicadas então onApply

Verificar

A imagem de fundo deve agora ser indicada nos valores-limite DX, para que foi transferida arquivos pela rede.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.