Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Como determinar o analisador de transações coleta dados

Método 1

Método 2

Informações Relacionadas

Introduction

Esta nota técnica descreve as etapas para determinar se o Transaction Analyzer está coletando dados corretamente.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Transaction Analyzer 1.95 ou posterior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Como determinar o analisador de transações coleta dados

Há dois métodos diferentes disponíveis para determinar se o Transaction Analyzer está coletando dados.

Método 1

Você pode executar um relatório para determinar se o Transaction Analyzer está coletando dados. Conclua estes passos:

1. Vá para o servidor de relatórios, normalmente encontrado em http://<report_server>/reports.

2. Vá para o relatório, encontrado em Home > Tidal Transaction Analyzer <report_server> > Tidal Transaction Analyzer Status.

3. Execute o relatório e você poderá encontrar o número de registros processados para qualquer servidor SAP no último dia.

Método 2

Outra maneira de verificar é revisar o Editor do Registro. Conclua estes passos

1. Abra o Editor do Registro (regedit.exe) no servidor do Analisador de Transações.

2. Vá para a chave do registro de qualquer servidor SAP em particular, normalmente em HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Wow6432Node > Tidal Transaction Analyyer > SAP para uma máquina de 64 bits.

Observação: se a máquina tiver 32 bits, o caminho do registro será o mesmo menos o componente Wow6432Node.

3. Dentro desta chave, você vê muitos GUIDs. Examine cada um na chave SystemId do servidor que deseja rastrear. Você também vê uma data na chave LastAuditPollTime.

4. Atualize seu registro (pressione F5) de vez em quando e o LastAuditPollTime continua a aumentar a tempo.

Se você determinar que seu sistema não está coletando registros, entre em contato com o suporte ao cliente conforme descrito na documentação do TEO.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems