Contents

Introduction

Prerequisites

Componentes Utilizados

Conventions

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve as etapas a serem executadas quando o usuário recebe esse erro DB2 com o Tidal Transaction Analyzer:

type initialize for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an execption.

Prerequisites

Componentes Utilizados

- Tidal Transaction Analyzer 1.9 ou posterior

- IBM DB2

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Problema

Erros são recebidos com o cliente DB2.

Solução

Execute estas etapas:

1. Verifique se o cliente DB2 foi instalado e configurado corretamente.

2. Verifique se você pode se conectar ao banco de dados DB2 através do cliente DB2.

3. Verifique se o seu cliente DB2 tem 32 bits.

Observação: se você estiver executando um cliente DB2 de 64 bits, isso não funcionará com o Transaction Analyzer.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems