Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Problema

Solução

Solução alternativa para versões 11.0(1) e superiores

Para todas as outras versões

Procedimento de renovação de certificados do Smart Call Home

Para o Cisco Prime License Manager

Para o Prime License Manager 10.5

Para o Prime License Manager 11.5

Introduction

Este documento descreve as soluções para alerta de expiração de certificado do certificado Verisign(VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3.der) fornecidas para o Smart Call Home, que expira em fevereiro de 2020 nos seguintes produtos Cisco Unified Collaboration que são abordados neste documento.

Cisco Unified Communications Manager (UCM)

Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition

Cisco IM and Presence Service (CUPS)

Cisco Unity Connection

Cisco Finesse

Cisco SocialMiner

Cisco MediaSense

Cisco Unified Contact Center Express

Cisco Unified Intelligence Center (CUIC)

Navegador de voz virtualizado da Cisco

Cisco Prime License Manager

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informações de Apoio

O Smart Call Home é um recurso de suporte automatizado que monitora os dispositivos da Cisco na sua rede. O recurso Call Home permite que você comunique e envie alertas de diagnóstico, inventário e outras mensagens para o servidor back-end do Smart Call Home.

Utilize esta seção para verificar se o Smart Call Home está ativado

Etapa 1. Na página Cisco Unified Serviceability, escolha CallHome > Configuration.

Etapa 2. Verifique se o campo Call Home está definido como Disabled (Desabilitado) ou Enabled (Habilitado)

Problema

O certificado VeriSign(VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3.der) fornecido por padrão como certificado tomcat-trust para Smart Call Home em produtos Cisco Unified Collaboration está definido para expirar em fevereiro de 2020. O seguinte alerta de expiração pode ser visto abaixo:

%UC_CERT-4-CertValidLessThanMonth: %[Message=Certificate expiration Notification.

Certificate name:VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3.der

Unit:tomcat-trust Type:own-cert ]

[AppID=Cisco Certificate Monitor][ClusterID=][NodeID=UCM-PUB.ciscolab.com]

Solução

Esse problema é documentado pela ID de bug da Cisco CSCvs64158 .

Solução alternativa para versões 11.0(1) e superiores

Precisamos executar as etapas abaixo para excluir o certificado expirado (VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3.der)

Etapa 1. Navegue até a GUI do Cisco Unified OS Administration no Publisher e clique em Security > Certificate Management

Etapa 2. Localizar lista de certificados onde o nome comum contém VeriSign

Etapa 3. Clique em VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3 e você verá a janela pop-up destacando os detalhes do certificado

Etapa 4. Clique no botão Excluir e, em seguida, clique em OK. O certificado deve ser excluído de todos os nós no cluster.

Para todas as outras versões

Precisamos executar as etapas abaixo antes de excluir o certificado

Etapa 1. Navegue até Cisco Unified Serviceability > Tools > Control Center - Network Services

Etapa 2. Parar Notificação de Alteração de Certificado da Cisco em todos os nós do cluster

Etapa 3. Em caso de interrupção do IM e do Presence Server Platform Administration Web Services e Cisco Intercluster Sync Agent

Etapa 4. Exclua o certificado em todos os nós, incluindo IM e Presença, conforme descrito na Seção Alternativa para 11.0(1) e posterior neste documento

Etapa 5. Inicie o serviço que foi interrompido na Etapa 2. e Etapa 3.

Note: Se você excluir o certificado e fizer uma atualização antes de 7 de fevereiro de 2020, o certificado será reexibido após a atualização e que deverá ser removido novamente. Quaisquer atualizações após 7 de fevereiro de 2020 não adicionarão novamente o certificado

Procedimento de renovação de certificados do Smart Call Home

Se o Smart Call Home estiver desativado, nenhuma ação adicional será necessária após a exclusão do certificado. Se o Smart Call Home estiver ativado, siga as etapas

Etapa 1. Copie o conteúdo do certificado do Guia de administração do UCM Informações da seção dos certificados do Smart Call Home

Note: O mesmo certificado é válido para 10.5 e versão superior

Etapa 2. Carregue o arquivo .pem como tomcat-trust na página de gerenciamento de certificado da GUI do Cisco Unified OS Administration por captura de tela

Etapa 3. Verifique se QuoVadis_Root_CA_2 está listado como tomcat-trust ao localizar o certificado onde o nome comum contém QuoVadis

Para o Cisco Prime License Manager

Para o Prime License Manager 10.5

O certificado expirado (VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3) pode ser excluído do sistema aplicando este arquivo COP (ciscocm.plm-CSCvs64158_remove_sch_cert_C0050-1.k3.cop.sgn). Leia o arquivo Leiame para ver as instruções de instalação.

Para o Prime License Manager 11.5

O certificado expirado (VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3) pode ser excluído do sistema aplicando este arquivo COP (ciscocm.plm-CSCvs64158_remove_sch_cert_C0050-1.k3.cop.sgn). Leia o arquivo Leiame para ver as instruções de instalação.