Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Sintomas

Status

Resolução

Informações Relacionadas

Introduction

Os resumos de automação não são exibidos corretamente no Mozilla Firefox quando visualizados através de compartilhamentos UNC.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Tidal Enterprise Orchestrator 2.1+

- Firefox

- Compartilhamento UNC

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Sintomas

Os resumos de automação não podem ser exibidos no Firefox.

Status

Uma resolução está disponível para este problema.

Resolução

Você pode usar um Diretório Virtual do IIS ou configurar o Firefox para continuar a usar um Compartilhamento UNC.

Para configurar o Firefox, faça o seguinte:

1. Na barra de endereços do Firefox, vá para about:config e confirme o aviso.

2. Localize security.fileuri.strict_orgin_policy e clique duas vezes nele para definir isso como falso.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems