Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

1. Baixe e instale o Secure Client NAM (Network Access Manager)

2. Baixe e instale o Secure Client NAM Profile Editor.

3. Configurações Padrão Gerais

4. Cenário 1: Configurar o requerente NAM do cliente seguro para autenticação de usuário PEAP (MS-CHAPv2)

5. Cenário 2: Configurar o Secure Client NAM Supplicant para autenticação simultânea de usuário e máquina EAP-FAST

6. Cenário 3: Configurar o requerente NAM do cliente seguro para autenticação de certificado de usuário TLS EAP

7. Configurar ISR 1100 e ISE para Permitir Autenticações com Base no Cenário 1 PEAP MSCHAPv2

Verificar

Troubleshooting

Problema: O perfil NAM não é usado pelo Secure Client.

Problema 2: Os registros precisam ser coletados para análise posterior.

1. Habilitar log estendido do NAM

2. Reproduza o problema.

3. Colete o pacote Secure Client DART.

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como configurar o NAM (Secure Client Network Analysis Module) no Windows.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Compreensão básica do que é um suplicante RADIUS

- Ponto1x

- PEAP

- PKI

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Windows 10 Pro Versão 22H2 Construído 19045.3930

- ISE 3.2

- Software Cisco C1117 Cisco IOS® XE, versão 17.12.02

- Ative Diretory 2016

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Este documento descreve como configurar o NAM do Secure Client no Windows. A opção de pré-implantação e o Editor de perfis para executar a autenticação dot1x são usados. Além disso, são fornecidos alguns exemplos de como isso é obtido.

Em redes, um suplicante é uma entidade em uma extremidade de um segmento de LAN ponto-a-ponto que busca ser autenticada por um autenticador conectado à outra extremidade desse link.

O padrão IEEE 802.1X usa o termo suplicante para se referir a hardware ou software. Na prática, um requerente é um aplicativo de software instalado em um computador de usuário final.

O usuário chama o solicitante e envia as credenciais para conectar o computador a uma rede segura. Se a autenticação for bem-sucedida, o autenticador geralmente permitirá que o computador se conecte à rede.

Sobre o gerenciador de acesso à rede

O Network Access Manager é um software cliente que fornece uma rede segura de Camada 2 de acordo com suas políticas.

Ele detecta e seleciona a rede de acesso de Camada 2 ideal e executa a autenticação de dispositivo para acesso a redes com e sem fio.

O gerenciador de acesso à rede gerencia a identidade do usuário e do dispositivo e os protocolos de acesso à rede necessários para acesso seguro.

Ele funciona de forma inteligente para evitar que os usuários finais façam conexões que violem as políticas definidas pelo administrador.

O gerenciador de acesso à rede foi projetado para ser single-homed, permitindo apenas uma conexão de rede por vez.

Além disso, as conexões com fio têm prioridade mais alta do que as conexões sem fio. Assim, se você estiver conectado à rede com uma conexão com fio, o adaptador sem fio será desativado sem nenhum endereço IP.

Configurar

Diagrama de Rede

É crucial entender que para autenticações dot1x são necessárias 3 partes;

1. o suplicante que pode fazer dot1x,

2. o autenticador também conhecido como NAS/NAD, que serve como um proxy que encapsula o tráfego dot1x dentro do RADIUS,

3. e o Servidor de autenticação.

Neste exemplo, o suplicante é instalado e configurado de diferentes maneiras. Mais tarde, é mostrado um cenário com a configuração do dispositivo de rede e o servidor de autenticação.

Diagrama de Rede

Configurações

1. Baixe e instale o Secure Client NAM (Network Access Manager).

1. Baixe e instale o editor de perfil NAM do Secure Client.

2. Configurações padrão gerais

3. Cenário 1: Configure a autenticação de usuário do Secure Client NAM Supplicant for PEAP (MS-CHAPv2).

4. Cenário 2: Configure o Secure Client NAM Supplicant para EAP-FAST simultaneamente à medida que a Autenticação de Usuário e Máquina for configurada.

5. Cenário 3 Parte 1: Configure o Secure Client NAM Supplicant para EAP-TLS.

6. Cenário 3 Parte 2: Configure a demonstração NAD e ISE.

1. Baixe e instale o Secure Client NAM (Network Access Manager)

Download de software da Cisco

Na barra de pesquisa do nome do produto, digite Secure Client 5.

Downloads Home > Segurança > Clientes de segurança de VPN e endpoint > Cliente seguro (incluindo AnyConnect) > Cliente seguro 5 > Software AnyConnect VPN Client.

Neste exemplo de configuração, a versão 5.1.2.42 é a usada.

Há várias maneiras de implantar o Secure Client em dispositivos Windows; do SCCM, do mecanismo de serviço de identidade e do headend da VPN. No entanto, neste artigo, o método de instalação usado é o método de pré-implantação.

Na página, pesquise o arquivo Pacote de implantação de headend do cliente seguro da Cisco (Windows).

Arquivo zip Msi

Após o download e a extração, clique em Setup.

Proteger arquivos do cliente

Instale os módulos Network Access Manager e Diagnostics and Reporting Tool.

aviso: Se você usar o Cisco Secure Client Wizard, o módulo VPN será instalado automaticamente e ficará oculto na GUI. O NAM não funcionará se o módulo VPN não estiver instalado. Se você usar arquivos MSI individuais ou um método de instalação diferente, certifique-se de instalar o módulo VPN.

Seletor de instalação

Clique em Instalar selecionado.

Aceite o EULA.

Janela do EULA

É necessário reiniciar após a instalação do NAM.

Janela de Requisitos de Reinicialização

Uma vez instalado, ele pode ser encontrado e aberto na barra do Windows Search.

Programa Secure Client

2. Baixe e instale o Secure Client NAM Profile Editor.

O Cisco Network Access Manager Profile Editor é necessário para configurar as preferências Dot1x.

Na mesma página em que o Secure Client é baixado, a opção Profile Editor é encontrada.

Este exemplo usa a opção com a versão 5.1.2.42.

Editor de perfis

Após o download, continue com a instalação.

Execute o arquivo msi.

Janela Configuração do Editor de perfis

Use a opção de configuração Typical.

Configuração do Editor de perfis

Janela de instalação

Clique em Finish.

Fim da Configuração do Editor de Perfis

Uma vez instalado, abra o Network Access Manager Profile Editor na barra de pesquisa.

Editor de perfis para NAM na barra de pesquisa

A instalação do Gerenciador de Acesso à Rede e do Editor de Perfis foi concluída.

3. Configurações Padrão Gerais

Todos os cenários apresentados neste artigo contêm configurações para:

- Política do cliente

- Política de autenticação

- Grupos de rede

Política do Cliente do Editor de Perfis do NAM

Política de Autenticação do Editor de Perfil NAM

Guia Grupos de rede

4. Cenário 1: Configurar o requerente NAM do cliente seguro para autenticação de usuário PEAP (MS-CHAPv2)

Navegue até a seção Redes.

O perfil de rede padrão pode ser excluído.

Clique em Add.

Criação de perfil de rede

Nomeie o perfil Network.

Selecione Global para Associação de grupo. Selecione a mídia Wired Network.

Seção Tipo de Mídia de Perfil de Rede

Clique em Next.

Selecione Authenticating Network e use o padrão para o restante das opções na seção Security Level.

Nível de Segurança do Perfil de Rede

Clique em Avançar para continuar com a seção Tipo de conexão.

Tipo de Conexão de Perfil de Rede

Selecione o tipo de conexão User Connection.

Clique em Next para continuar com a seção User Auth que está disponível agora.

Selecione PEAP como o Método EAP geral.

Autenticação de Usuário do Perfil de Rede

Não altere os valores padrão nas Configurações EAP-PEAP.

Continue com a seção Métodos internos baseados na fonte de credenciais.

A partir dos vários métodos internos existentes para EAP PEAP, selecione Authenticate using a Password e selecione EAP-MSCHAPv2.

Clique em Avançar para continuar na seção Certificado.

Note: A seção Certificate é exibida porque a opção Validate Server Identity em EAP-PEAP Settings está selecionada. Para EAP PEAP, ele faz o encapsulamento usando o certificado do servidor.

Na seção Certificados, em Regras do servidor confiável de certificados, a regra Nome comum termina com c.com é usada.

Esta seção da configuração se refere ao certificado que o servidor usa durante o fluxo PEAP EAP.

Se o Identity Service Engine (ISE) for usado em seu ambiente, você poderá usar o nome comum do Certificado EAP do Nó do Servidor de Políticas.

Seção Certificado de Perfil de Rede

Duas opções podem ser selecionadas em Certificate Trusted Authority. Para esse cenário, em vez de adicionar um Certificado de CA específico que assinou o certificado RADIUS EAP, a opção Trust any Root Certificate Authority (CA) Installed on the OS é usada.

Com esta opção, o dispositivo Windows confia em qualquer certificado EAP assinado por um certificado incluído no programa Gerenciar certificados de usuário Certificados — Usuário atual > Autoridades de certificação raiz confiáveis > Certificados.

Clique em Next.

Seção Credenciais de Perfil de Rede

Na seção Credenciais, apenas a seção Credenciais do usuário é alterada.

A opção Prompt for Credentials > Never Remember está selecionada, portanto, em cada autenticação, o usuário que faz a autenticação deve inserir suas credenciais.

Clique em Concluído.

Salve o perfil Secure Client Network Access Manager, como configuration.xml com a opção File > Save As.

Para fazer com que o Secure Client Network Access Manager use o perfil que acabou de ser criado, substitua o arquivo configuration.xml no próximo diretório pelo novo:

C:\ProgramData\Cisco\Cisco Secure Client\Network Access Manager\system

Note: O arquivo deve ser nomeado como configuration.xml, caso contrário ele não funcionará.

Substituir Seção de Arquivo

5. Cenário 2: Configurar o Secure Client NAM Supplicant para Autenticação Simultânea de Usuário e Máquina EAP-FAST

Abra o NAM Profile Editor e navegue para a seção Redes.

Clique em Add.

Guia Rede do Editor de perfis do NAM

Digite um nome no perfil de rede.

Selecione Global para Associação de grupo. Selecione WiredNetwork Media.

Seção Tipo de Mídia

Clique em Next.

Selecione Authenticating Network e não altere os valores padrão para o restante das opções nesta seção.

Seção Editor de perfil de nível de segurança

Clique em Avançar para continuar com a seção Tipo de conexão.

Seção Tipo de Conexão

Configure a autenticação de usuário e máquina simultaneamente selecionando a terceira opção.

Clique em Next.

Seção de Autenticação da Máquina

Na seção Machine Auth, selecione EAP-FAST como o método EAP. Não altere os valores padrão das configurações EAP FAST.

Na seção Métodos internos baseados na origem de credenciais, selecione Autenticar usando uma senha e EAP-MSCHAPv2 como o método.

Em seguida, selecione a opção Usar PACs.

Clique em Next.

Na seção Certificados, em Regras do servidor confiável de certificados, o nome comum da regra termina com c.com.

Esta seção se refere ao certificado que o servidor usa durante o fluxo PEAP EAP.

Se o Identity Service Engine (ISE) for usado em seu ambiente, o nome comum do Certificado EAP do Nó do Servidor de Políticas poderá ser usado.

Seção Confiança de Certificado de Servidor de Autenticação de Computador

Duas opções podem ser selecionadas em Certificate Trusted Authority. Para esse cenário, em vez de adicionar um Certificado de CA específico que assinou o certificado RADIUS EAP, use a opção Trust any Root Certificate Authority (CA) Installed on the OS.

Com esta opção, o Windows confia em qualquer certificado EAP assinado por um certificado incluído no programa Gerenciar Certificados de Usuário (Usuário Atual > Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis > Certificados).

Clique em Next.

Seção Credenciais de Autenticação de Máquina

Selecione Use Machine Credentials na seção Machine Credentials.

Clique em Next.

Seção Autenticação de Usuário

Para User Auth, selecione EAP-FAST como o Método EAP.

Não altere os valores padrão na seção de configurações de EAP-FAST.

Para a seção Método interno baseado na origem das credenciais, selecione Autenticar usando uma senha e EAP-MSCHAPv2 como o método.

Selecione Usar PACs.

Clique em Next.

Na seção Certificados, em Regras do servidor confiável de certificado, a regra é Nome comum termina com c.com.

Essas configurações são para o certificado que o servidor usa durante o fluxo PEAP EAP. Se o ISE for usado em seu ambiente, o nome comum do certificado EAP do nó do servidor de políticas poderá ser usado.

Seção Confiança de Certificado do Servidor de Autenticação de Usuário

Duas opções podem ser selecionadas em Autoridade de Certificação Confiável. Para esse cenário, em vez de adicionar um Certificado de CA específico que assinou o certificado RADIUS EAP, a opção Trust any Root Certificate Authority (CA) Installed on the OS é usada.

Clique em Next.

Credenciais de Autenticação do Usuário

Na seção Credenciais, apenas a seção Credenciais do usuário é alterada.

A opção Solicitar credenciais > Nunca lembrar está selecionada. Portanto, em cada autenticação, o usuário que estiver autenticando deverá inserir suas credenciais.

Clique no botão Concluído.

Selecione File > Save as e salve o perfil Secure Client Network Access Manager como configuration.xml.

Para fazer com que o Secure Client Network Access Manager use o perfil que acabou de ser criado, substitua o arquivo configuration.xml no próximo diretório pelo novo:

C:\ProgramData\Cisco\Cisco Secure Client\Network Access Manager\system

Note: O arquivo deve ser nomeado como configuration.xml, caso contrário ele não funcionará.

6. Cenário 3: Configurar o requerente NAM do cliente seguro para autenticação de certificado de usuário TLS EAP

Abra o NAM Profile Editor e navegue para a seção Redes.

Clique em Add.

Seção de criação de rede

Nomeie o perfil de rede, nesse caso, o nome é com o protocolo EAP usado para esse cenário.

Selecione Global para Associação de grupo. E Meios De Rede Com Fio.

Seção Tipo de Mídia

Clique em Next.

Selecione Authenticating Network e não altere os valores padrão para o restante das opções na seção Security Level.

Nível de segurança

Este cenário é para autenticação de usuário usando um certificado. Por esse motivo, a opção User Connection é usada.

Tipo de conexão

Configure EAP-TLS como o método EAP. Não altere os valores padrão na seção Configurações de EAP-TLS.

Seção Autenticação de Usuário

Para a seção Certificados, crie uma regra que corresponda ao certificado AAA EAP-TLS. Se você estiver usando o ISE, encontre essa regra na seção Administração > Sistema > Certificados.

Na seção Certificate Trusted Authority, selecione Trust any Root Certificate Authority (CA) installed no SO.

Configurações de Confiança de Certificado do Servidor de Autenticação de Usuário

Clique em Next.

Na seção Credenciais do usuário, não altere os valores padrão na primeira parte.

Seção Credenciais de Autenticação do Usuário

É importante configurar uma regra que corresponda ao certificado de identidade que o usuário envia durante o processo EAP TLS. Para fazer isso, clique na caixa de seleção ao lado de Usar regra de correspondência de certificado (máx. 10).

Clique em Add.

Janela Regra de Correspondência de Certificado

Substitua a string My Internal OR 3rd Party CA.com pelo CN do certificado do usuário.

Seção Credenciais de Certificado de Autenticação de Usuário

Clique em Done para concluir a configuração.

Selecione File > Save as para salvar o perfil Secure Client Network Access Manager como configuration.xml.

Para fazer com que o Secure Client Network Access Manager use o perfil que acabou de ser criado, substitua o arquivo configuration.xml no próximo diretório pelo novo:

C:\ProgramData\Cisco\Cisco Secure Client\Network Access Manager\system

Note: O arquivo deve ser nomeado como configuration.xml, caso contrário ele não funcionará.

7. Configurar ISR 1100 e ISE para Permitir Autenticações com Base no Cenário 1 PEAP MSCHAPv2

Configure o roteador ISR 1100.

Esta seção aborda a configuração básica que o NAD deve ter para fazer com que o dot1x funcione.

Note: Para a implantação do ISE com vários nós, aponte para qualquer nó que tenha o Policy Server Node persona habilitado. Para verificar isso, navegue até o ISE na guia Administração > Sistema > Implantação.

aaa new-model

aaa session-id common

!

aaa authentication dot1x default group ISE-CLUSTER

aaa authorization network default group ISE-CLUSTER

aaa accounting system default start-stop group ISE-CLUSTER

aaa accounting dot1x default start-stop group ISE-CLUSTER

!

aaa server radius dynamic-author

client A.B.C.D server-key  <Your shared secret>

!

!

radius server  ISE-PSN-1

address ipv4 A.B.C.D auth-port 1645 acct-port 1646

timeout 15

key <Your shared secret>

!

!

aaa group server radius ISE-CLUSTER

server name ISE-PSN-1

!

interface GigabitEthernet0/1/0

description "Endpoint that supports dot1x"

switchport access vlan 15

switchport mode access

authentication host-mode multi-auth

authentication order dot1x mab

authentication priority dot1x mab

authentication port-control auto

dot1x pae authenticator

spanning-tree portfast

Configure o Identity Service Engine 3.2.

Configure o dispositivo de rede.

Adicione o ISR NAD ao ISE Administração > Recursos de rede > Dispositivos de rede.

Clique em Add.

Seção Dispositivo de rede

Atribua um nome ao NAD que você está criando. Adicione o IP do dispositivo de rede.

Criação de dispositivo de rede

Na parte inferior da mesma página, adicione o mesmo Shared Secret que você usou em sua configuração de dispositivo de rede.

Configurações Radius do Dispositivo de Rede

Salve as alterações.

Configure a identidade que é usada para autenticar o ponto final.

A autenticação local do ISE é usada. A autenticação externa do ISE não é explicada neste artigo.

Navegue até a guia Administração > Gerenciamento de identidades > Grupos e crie o grupo do qual o usuário faz parte. O grupo de identidade criado para esta demonstração é iseUsers.

Criação do grupo de identidade

Clique em Submit.

Navegue até a guia Administração > Gerenciamento de identidades > Identidade.

Clique em Add.

Seção Usuários de Acesso à Rede

Como parte dos campos obrigatórios, comece com o nome do usuário. O nome de usuário isiscool é usado neste exemplo.

Criação de usuário de acesso à rede

Atribua uma senha ao usuário. VainillaISE97 é usado.

Seção Senha de Criação do Usuário

Atribua o usuário ao grupo iseUsers.

Atribuição de grupo de usuários

Configure a Política definida.

Navegue até o menu ISE > Política > Conjuntos de políticas.

O conjunto de políticas padrão pode ser usado. No entanto, um chamado Com fio é criado para este exemplo.

Note: Classificar e diferenciar os conjuntos de políticas ajuda na solução de problemas,

Note: Se o ícone de adição ou adição não estiver visível, o ícone de engrenagem de qualquer conjunto de diretivas pode ser clicado e, em seguida, selecionar Inserir nova linha acima.

Opções de ícone de engrenagem

A condição usada é Wired 8021x. Arraste-o e clique em Usar.

Estúdio de Condição de Política de Autenticação

Selecione Default Network Access na seção Allowed Protocols.

Exibição Geral de Conjuntos de Políticas

Click Save.

2.d. Configure as Políticas de Autenticação e Autorização.

Clique no ícone >.

Conjunto de políticas com fio

Expanda a seção Authentication Policy.

Clique no ícone +.

Política de autenticação

Atribua um nome à Política de Autenticação. Autenticação Interna é usada neste exemplo.

Clique no ícone + na coluna condições para esta nova Política de autenticação.

A condição pré-configurada Wired Dot1x é usada.

Finalmente, na coluna Usar, selecione Usuários internos.

Política de autenticação

Política de Autorização.

A seção Política de autorização está na parte inferior da página. Expanda-o e clique no ícone +.

Política de Autorização

Nomeie a Política de autorização criada recentemente. Neste exemplo de configuração, o nome Usuários internos do ISE é usado.

Para criar uma condição para esta Diretiva de autorização, clique no ícone + na coluna Condições.

O grupo IseUsers é usado.

Clique na seção Atributo.

Selecione o ícone IdentityGroup.

No dicionário, selecione o dicionário InternalUser que vem com o atributo IdentityGroup.

Criação de Condição

Selecione o operador Equals.

Em User Identity Groups, selecione o grupo IseUsers.

Criação de Condição

Clique em Usar.

Adicione o perfil de autorização de resultado.

O perfil pré-configurado Permitir Acesso é usado.

Note: Observe que as Autenticações que chegam ao ISE atingindo esse conjunto de políticas Wired Dot1x que não fazem parte do grupo de identidade de usuários ISEUsers, atingem a Política de Autorização padrão, que tem o resultado DenyAccess.

Política de Autorização

Click Save.

Verificar

Quando a configuração for concluída, o Secure Client solicitará as credenciais e especificará o uso do perfil PEAP MSCHAPv2.

As credenciais criadas anteriormente são inseridas.

NAM de Cliente Seguro

Se o endpoint for autenticado corretamente, o. NAM exibirá que está conectado.

NAM de Cliente Seguro

Ao clicar no ícone de informações e navegar até a seção Histórico de mensagens, os detalhes de cada etapa realizada pelo NAM são exibidos.

Histórico de mensagens do cliente seguro

Histórico de mensagens do cliente seguro

No ISE, navegue até Operations > Radius LiveLogs para ver os detalhes da autenticação. Como visto na imagem seguinte, o nome de usuário que foi usado é exibido.

Também outros detalhes como:

- Carimbo de data/hora.

- Endereço MAC.

- Conjunto de políticas usado.

- Authentication Policy (Política de autenticação).

- Política de autorização.

- Outras informações relevantes.

Logs ao vivo do ISE RADIUS

Como você pode ver que ele atinge as políticas corretas e o resultado é um status de autenticação bem-sucedido, conclui-se que a configuração está correta.

Troubleshooting

Problema: O perfil NAM não é usado pelo Secure Client.

Se o novo perfil criado no editor de perfis não for usado pelo NAM, use a opção Network Repair para o Secure Client.

Você pode encontrar essa opção navegando até a Barra do Windows > Clicando no ícone circumflex > Clique com o botão direito do mouse no ícone Secure Client > Clique em Network Repair.

Seção de Reparo de Rede

Problema 2: Os registros precisam ser coletados para análise posterior.

1. Habilitar log estendido do NAM

Abra o NAM e clique no ícone de engrenagem.

Interface NAM

Navegue até a guia Log Settings. Marque a caixa de seleção Enable Extended Logging.

Defina Packet Capture File Size como 100 MB.

Configurações de log NAM de cliente seguro

2. Reproduza o problema.

Quando o registro estendido estiver ativado, reproduza o problema várias vezes para garantir que os registros sejam gerados e o tráfego seja capturado.

3. Colete o pacote Secure Client DART.

No Windows, navegue até a barra de pesquisa e digite Cisco Secure Client Diagnostics and Reporting Tool.

Módulo DART

Durante o processo de instalação, você também instalou este módulo. É uma ferramenta que ajuda durante o processo de solução de problemas, coletando registros e informações relevantes sobre a sessão dot1x.

Clique em Avançar na primeira janela.

Módulo DART

Clique novamente em Avançar para que o pacote de log possa ser salvo na área de trabalho.

Módulo DART

Se necessário, marque a caixa de seleção Enable Bundle Encryption.

Módulo DART

A coleta de logs do DART é iniciada.

Coleta de logs do DART

Pode levar 10 minutos ou mais até que o processo seja concluído.

Resultado da criação do pacote DART

O arquivo de resultado do DART pode ser encontrado no diretório da área de trabalho.

Arquivo de resultado do DART

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco