Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Exemplo de comando único

Exclusão do usuário do dispositivo

Exemplo de vários comandos

Geração de chave de criptografia no switch

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como criar modelos CLI definidos pelo usuário com linha única e comandos de linha múltipla.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Prime Infrastructure (PI)

- Recursos do modelo

- Comandos CLI

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- PI 3.2.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Exemplo de comando único

Exclusão do usuário do dispositivo

- Para criar um nome de usuário no dispositivo.

Note: Neste exemplo, o nome de usuário inniti será excluído.

- Vá para Configuration > Features & Technologies > My Templates > CLI Templates

Crie um modelo com vários comandos:

Example from User Guide

Adding Multi-line Commands

To enter multi-line commands in the CLI Content area, use the this syntax:

<MLTCMD>First Line of Multiline Command

Second Line of Multiline Command

......

......

Last Line of Multiline Command</MLTCMD>

Image 2

<MLTCMD>

no username inniti

y

</MLTCMD>

- Implante o modelo.

Note: Selecione o dispositivo e verifique novamente o modelo de acordo.

- Depois de implantar, um trabalho correspondente será executado em Segundo plano e você poderá verificar seu status quando clicar em Status do trabalho, conforme mostrado:

Verificar

- Verifique o status no PI e no dispositivo:

No PI:

No dispositivo:

O nome de usuário inniti foi excluído.

Vá para Configuration > Features & Technologies > My Templates > CLI Templates

- Criar um modelo com comandos interativos

Example from user guide

Adding Interactive Commands

An interactive command contains the input that must be entered following the execution of a command.

To enter an interactive command in the CLI Content area, use the following syntax:

CLI Command<IQ>interactive question 1<R>command response 1 <IQ>interactive question 2<R>command response 2

where <IQ> and <R> tag are case-sensitive and must be entered as uppercase

No exemplo:

#INTERACTIVE

no username inniti<IQ>confirm<R>y

#ENDS_INTERACTIVE

- Implante o modelo.

Verificar

- Verifique o status no PI e no dispositivo:

Note: Para comandos interativos, observa-se que, em alguns exemplos, a 'Pergunta interativa' quando copiada completamente não é executada corretamente. Nesse caso, basta digitar a última palavra. Por exemplo, quando você mantém a frase completa, ela falhará. #INTERATIVE no username inniti <IQ>Esta operação removerá todas as configurações relacionadas ao nome de usuário com o mesmo nome. Deseja continuar? [confirm]<R>Y #ENDS_INTERATIVE.

Exemplo de vários comandos

Geração de chave de criptografia no switch

- Como o comando fica no dispositivo quando executado:

BGL14-1.S.04-2900-1(config)#crypto key generate rsa

% You already have RSA keys defined named BGL14-1.S.04-2900-1.cisco.

% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512

% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...

[OK] (elapsed time was 1 seconds)

- Uso de vários comandos:

<MLTCMD>

crypto key generate rsa

yes

2048

</MLTCMD>

- Implante o modelo.

Verificar

- Status final no PI e no dispositivo:

- Uso do comando interativo:

#INTERACTIVE

crypto key generate rsa<IQ>yes/no<R>yes<IQ>512<R>2048

#ENDS_INTERACTIVE

- Implantar modelo.

Verificar

- Status final no PI:

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.