Contents

Introduction

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve um problema que pode ocorrer no qual o Cisco Prime Infrastructure não mostra dados para o Cisco Application Visibility and Control (AVC).

Problema

Esse problema normalmente ocorre quando a licença de Garantia não está instalada na Cisco Prime Infrastructure. O Cisco Prime Infrastructure é enviado com uma licença de ciclo de vida de avaliação e uma licença de garantia de avaliação. Depois de instalar uma licença de ciclo de vida permanente, a licença de Garantia de avaliação é removida e você não pode visualizar dados do AVC.

Solução

Para resolver esse problema, adquira e instale uma licença de Garantia permanente.