Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Verificar

Troubleshooting

Introdução

Este documento descreve como conectar para aprontar o base de dados do acreditação da Colaboração (PCA) (DB) com Visualizer DB. É usado frequentemente pelo TAC na altura das sessões de Troubleshooting.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- PCA 11.6

- Visualizer DB

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

1. Instale o aplicativo do Visualizer DB e crie uma nova conexão segundo as indicações da imagem.

2.  Selecione o direcionador DB segundo as indicações da imagem.

3. Incorpore os detalhes para conectar ao DB segundo as indicações da imagem.

4. Permita a porta para a conexão DB através do PCA CLI.

Você precisa de entrar como usuário admin e comuta então ao usuário de raiz e executa então este comando.

/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 5433 -j ACCEPT

/etc/init.d/iptables save

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.