Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve um procedimento passo a passo para substituir o processo nco_g_oracle por nco_g_jdbc no Prime Central 1.4 e versões posteriores.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Prime Central

- Comandos básicos do sistema operacional Linux (OS)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Prime Central 1.4 e superior

- Banco de dados Oracle

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informações de Apoio

Após as atualizações do Prime Central de qualquer versão mais baixa para o Prime Central 1.4 e versões posteriores, em alguns casos você observa que o processo nco_g_oracle ainda é executado em vez do processo nco_g_jdbc.

O comportamento padrão do processo de atualização para o Prime Central 1.4 e versão posterior inclui a substituição do nco_g_oracle pelo processo nco_g_jdbc.

Problema

O Prime Central G_JDBC.log lança esta mensagem de erro que indica o problema em que o processo nco_g_oracle ainda executa o post Prime Central 1.4 e, posteriormente, libera a atualização com êxito:

Fatal: F-IVM-005-001: OpenServer - Fatal Error: Could not find server name 'NCO_GATE' in interfaces file

Nota: o arquivo G_JDBC.log é armazenado no diretório de instalação/faultmgmt/omnibus/log.

Solução

Etapa 1. Verifique o arquivo omni.date para entradas NCO_GATE:

[NCO_GATE]

{

Primary:

4300

}

Observação: o arquivo omni.dat é armazenado no diretório de instalação/faultmgmt/etc.

Etapa 2. Se você encontrar outras entradas NCO como estas e se as entradas NCO_GATE não forem adicionadas ou adicionadas incorretamente, siga a Etapa 3:

[NCO_GATE_REF]

{

Primary:

4310

}

[NCO_GATE_TEST]

{

Primary:

4320

}

[NCO_GATE_PROD]

{

Primary:

4330

}

Etapa 3. Adicionar entradas NCO_GATE no arquivo omni.dat:

[NCO_GATE]

{

Primary:

4300

}

Note: Você precisa adicionar uma entrada para NCO_GATE com uma porta aberta livre.

Etapa 4. Regenerar arquivo de interfaces /etc/interfaces.linux2x86:

su - primeusr

cd $NCHOME/bin/

./nco_igen -arch linux2x86

Etapa 5. Reiniciar JDBC_Gateway:

cd $NCHOME/omnibus/bin

./nco_pa_stop -server NCO_PA -user primeusr -password

-process JDBC_Gateway

./nco_pa_start -server NCO_PA -user primeusr -password

-process JDBC_Gateway

Note: primeusrpwd é a senha do usuário do aplicativo Prime Central.

Etapa 6. Matar o processo nco_g_oracle já iniciado do sistema operacional Linux.