Contents

Introduction

Informações de Apoio

Abreviaturas

Fluxo de trabalho do MoP

Substituição da placa-mãe na configuração Ultra-M

Prerequisites

Substituição da placa-mãe no nó de computação

Identificar as VMs hospedadas no nó de computação

Backup: Processo de Instantâneo

Etapa 1. Desligamento do aplicativo CPAR.

Tarefa de Instantâneo da VM

Instantâneo de VM

Desligamento normal

Substituir a placa-mãe

Restaure as VMs

Recuperar uma instância por meio de instantâneo

Processo de recuperação

Criar e atribuir um endereço IP flutuante

Ativação do SSH

Estabelecer uma sessão SSH

Início da instância do CPAR

Verificação de integridade pós-atividade

Substituição da placa-mãe no nó de computação OSD

Identifique as VMs hospedadas no nó Osd-Compute

Backup: Processo de Instantâneo

Desligamento do aplicativo CPAR

tarefa Instantâneo da VM

Instantâneo de VM

Coloque o CEPH no modo de manutenção

Desligamento normal

Substituir a placa-mãe

Mova o CEPH do modo de manutenção

Restaure as VMs

Recuperar uma instância por meio de instantâneo

Criar e atribuir um endereço IP flutuante

Ativação do SSH

Estabelecer uma sessão SSH

Início da instância do CPAR

Verificação de integridade pós-atividade

Substituição da placa-mãe no nó da controladora

Verifique o status do controlador e coloque o cluster no modo de manutenção

Substituir a placa-mãe

Restaurar status do cluster

Introduction

Este documento descreve as etapas necessárias para substituir uma placa-mãe defeituosa de um servidor em uma configuração Ultra-M.

Este procedimento aplica-se a um ambiente Openstack usando a versão NEWTON em que o ESC não está gerenciando o CPAR e o CPAR está instalado diretamente na VM implantada no Openstack.

Informações de Apoio

O Ultra-M é uma solução de núcleo de pacotes móveis virtualizados pré-embalada e validada, projetada para simplificar a implantação de VNFs. O OpenStack é o Virtualized Infrastructure Manager (VIM) para Ultra-M e consiste nos seguintes tipos de nó:

- Computação

- Disco de Armazenamento de Objeto - Computação (OSD - Compute)

- Controlador

- Plataforma OpenStack - Diretor (OSPD)

A arquitetura de alto nível da Ultra-M e os componentes envolvidos estão descritos nesta imagem:

Este documento destina-se aos funcionários da Cisco que estão familiarizados com a plataforma Cisco Ultra-M e detalha as etapas necessárias para serem executadas no OpenStack e no sistema operacional Redhat.

Note: A versão Ultra M 5.1.x é considerada para definir os procedimentos neste documento.

Abreviaturas

MOP

Método de Procedimento

OSD

Discos de Armazenamento de Objeto

OSPD

OpenStack Platform Diretor

HDD

Unidade de disco rígido

SSD

Unidade de estado sólido

VIM

Virtual Infrastructure Manager

VM

Máquina virtual

EM

Gestor de Elementos

UAS

Ultra Automation Services

UUID

Identificador de ID universal exclusivo

Fluxo de trabalho do MoP

Substituição da placa-mãe na configuração Ultra-M

Em uma configuração Ultra-M, pode haver cenários em que a substituição da placa-mãe é necessária nos seguintes tipos de servidor: Computação, OSD-Compute e Controlador.

Note: Os discos de inicialização com a instalação do openstack são substituídos após a substituição da placa-mãe. Portanto, não há necessidade de adicionar o nó de volta à nuvem. Quando o servidor é ligado após a atividade de substituição, ele se inscreve novamente na pilha de nuvem.

Prerequisites

Antes de substituir um nó de computação, é importante verificar o estado atual do ambiente da plataforma Red Hat OpenStack. Recomenda-se que você verifique o estado atual para evitar complicações quando o processo de substituição Compute estiver ativo. Isso pode ser feito por meio desse fluxo de substituição.

Em caso de recuperação, a Cisco recomenda fazer um backup do banco de dados OSPD com o uso destas etapas:

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql

[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-databases.sql

/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack

tar: Removing leading `/' from member names

Esse processo garante que um nó possa ser substituído sem afetar a disponibilidade de quaisquer instâncias.

Note: Certifique-se de ter o instantâneo da instância para que você possa restaurar a VM quando necessário. Siga este procedimento para obter um instantâneo da VM.

Substituição da placa-mãe no nó de computação

Antes da atividade, as VMs hospedadas no nó Computação são desligadas com facilidade. Depois que a placa-mãe for substituída, as VMs serão restauradas novamente.

Identificar as VMs hospedadas no nó de computação

[stack@al03-pod2-ospd ~]$ nova list --field name,host

+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+

| ID                                   | Name                      | Host                             |

+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+

| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-4.localdomain |

| 3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 | aaa2-21                   | pod2-stack-compute-3.localdomain |

| f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e | aaa21june                 | pod2-stack-compute-3.localdomain |

+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+

Note: Na saída mostrada aqui, a primeira coluna corresponde ao UUID (Universal Unique IDentifier), a segunda coluna é o nome da VM e a terceira coluna é o nome do host onde a VM está presente. Os parâmetros dessa saída são usados em seções subsequentes.

Backup: Processo de Instantâneo

Etapa 1. Desligamento do aplicativo CPAR.

Etapa 1.Abra qualquer cliente ssh conectado à rede e conecte-se à instância do CPAR.

É importante não desligar todas as 4 instâncias de AAA em um site ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma por uma.

Etapa 2.Desative o aplicativo CPAR com este comando:

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

A Message stating “Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete.” Should show up

Se um usuário deixou uma sessão CLI aberta, o comando arserver stop não funcionará e esta mensagem será exibida:

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

CLI is being used.   Current list of running

CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Neste exemplo, a ID de processo 2903 destacada precisa ser encerrada para que o CPAR possa ser interrompido. Se for esse o caso, encerre este processo com este comando:

kill -9 *process_id*

Em seguida, repita a etapa 1.

Etapa 3.Verifique se o aplicativo CPAR foi realmente desligado emitindo o comando:

/opt/CSCOar/bin/arstatus

Essas mensagens devem aparecer:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running

Cisco Prime Access Registrar GUI not running

Tarefa de Instantâneo da VM

Etapa 1.Digite o site da GUI do Horizon que corresponde ao Site (Cidade) em que está sendo trabalhado.

Ao acessar o Horizon, essa tela é observada:

Etapa 2.Navegue até Project > Instances, como mostrado na imagem.

Se o usuário usado foi CPAR, somente as 4 instâncias AAA aparecem neste menu.

Etapa 3.Desligar apenas uma instância de cada vez. Repita todo o processo neste documento.

Para desligar a VM, navegue para Ações > Desligar instância e confirme sua seleção.

Etapa 4.Valide se a instância foi realmente desligada verificando Status = Desligamento e Estado de energia = Desligado.

Esta etapa encerra o processo de encerramento do CPAR.

Instantâneo de VM

Quando as VMs CPAR estiverem desativadas, os snapshots podem ser obtidos em paralelo, pois pertencem a computadores independentes.

Os quatro arquivos QCOW2 serão criados em paralelo.

Tirando um instantâneo de cada instância de AAA (25 minutos - 1 hora) (25 minutos para instâncias que usaram uma imagem de qcou como origem e 1 hora para instâncias que usam uma imagem bruta como origem)

Etapa 1. Faça login no Horizon do Openstack do PODGUI.

Etapa 2. Depois de fazer login, vá para a seção Project > Compute > Instances no menu superior e procure as instâncias de AAA.

Etapa 3. Clique no botão Create Snapshot para continuar com a criação do snapshot (isso precisa ser executado na instância AAA correspondente).

Etapa 4. Depois que o snapshot for executado, navegue até o menu IMAGENS e verifique se todos terminam e relatam problemas.

Etapa 5. A próxima etapa é baixar o snapshot em um formato QCOW2 e transferi-lo para uma entidade remota caso o OSPD seja perdido durante esse processo. Para conseguir isso, identifique o snapshot com este comando glance image-list no nível OSPD.

[root@elospd01 stack]# glance image-list

+--------------------------------------+---------------------------+

| ID                                   | Name                      |             +--------------------------------------+---------------------------+

| 80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47b1d | AAA-Temporary             |             | 22f8536b-3f3c-4bcc-ae1a-8f2ab0d8b950 | ELP1 cluman 10_09_2017    |

| 70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db560 | ELP2 cluman 10_09_2017    |

| e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401 | ESC-image                 |

| 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b | lgnaaa01-sept102017       |

| 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso   |

| 98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 |

+--------------------------------------+---------------------------+

Etapa 6. Depois de identificado o snapshot a ser baixado (nesse caso será o marcado acima em verde), baixe-o no formato QCOW2 usando o comando glance image-download, como mostrado aqui.

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file /tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- O "&" envia o processo ao segundo plano. Levará algum tempo para concluir esta ação, uma vez concluída, a imagem poderá ser localizada no diretório /tmp.

- Ao enviar o processo ao segundo plano, se a conectividade for perdida, o processo também será interrompido.

- Execute o comando "disown -h" para que, em caso de perda da conexão SSH, o processo ainda seja executado e concluído no OSPD.

Passo 7. Quando o processo de download for concluído, um processo de compactação precisará ser executado, pois esse snapshot poderá ser preenchido com ZEROES devido a processos, tarefas e arquivos temporários tratados pelo sistema operacional. O comando a ser usado para compactação de arquivos é virt-sparsify.

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

Esse processo leva algum tempo (cerca de 10 a 15 minutos). Uma vez concluído, o arquivo resultante é aquele que precisa ser transferido para uma entidade externa conforme especificado na próxima etapa.

A verificação da integridade do arquivo é necessária, para que isso ocorra, execute o próximo comando e procure o atributo "corrupt" (corrompido) no final de sua saída.

[root@wsospd01 tmp]# qemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

image: AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

file format: qcow2

virtual size: 150G (161061273600 bytes)

disk size: 18G

cluster_size: 65536

Format specific information:

compat: 1.1

lazy refcounts: false

refcount bits: 16

corrupt: false

Para evitar um problema em que o OSPD é perdido, o snapshot recém-criado no formato QCOW2 precisa ser transferido para uma entidade externa. Antes de iniciar a transferência de arquivos, precisamos verificar se o destino tem espaço em disco disponível suficiente, use o comando "df -kh" para verificar o espaço de memória. Nosso conselho é transferi-lo temporariamente para o OSPD de outro site usando o SFTP "sftproot@x.x.x.x", onde x.x.x.x é o IP de um OSPD remoto. Para acelerar a transferência, o destino pode ser enviado a vários OSPDs. Da mesma forma, podemos usar o seguinte comando scp *name_of_the_file*.qcou2 root@ x.x.x.x:/tmp (onde x.x.x.x é o IP de um OSPD remoto) para transferir o arquivo para outro OSPD.

Desligamento normal

Desligar nó

1. Para desligar a instância: nova stop <INSTANCE_NAME>

2. Agora você verá o nome da instância com o status shutoff.

[stack@director ~]$ nova stop  aaa2-21

Request to stop server aaa2-21 has been accepted.

[stack@director ~]$ nova list

+--------------------------------------+---------------------------+---------+------------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| ID                                   | Name                      | Status  | Task State | Power State | Networks                                                                                                   |

+--------------------------------------+---------------------------+---------+------------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | ACTIVE  | -          | Running     | tb1-mgmt=172.16.181.14, 10.225.247.233; radius-routable1=10.160.132.245; diameter-routable1=10.160.132.231 |

| 3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 | aaa2-21                   | SHUTOFF | -          | Shutdown    | diameter-routable1=10.160.132.230; radius-routable1=10.160.132.248; tb1-mgmt=172.16.181.7, 10.225.247.234  |

| f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e | aaa21june                 | ACTIVE  | -          | Running     | diameter-routable1=10.160.132.233; radius-routable1=10.160.132.244; tb1-mgmt=172.16.181.10                 |

+--------------------------------------+---------------------------+---------+------------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Substituir a placa-mãe

As etapas para substituir a placa-mãe em um servidor UCS C240 M4 podem ser consultadas a partir do Guia de instalação e serviços do servidor Cisco UCS C240 M4

1. Faça login no servidor usando o CIMC IP.

2. Execute a atualização do BIOS se o firmware não estiver de acordo com a versão recomendada usada anteriormente. As etapas para a atualização do BIOS são fornecidas aqui: Guia de atualização do BIOS de servidor com montagem em rack Cisco UCS C-Series

Restaure as VMs

Recuperar uma instância por meio de instantâneo

Processo de recuperação

É possível reimplantar a instância anterior com o snapshot realizado nas etapas anteriores.

Etapa 1 [OPCIONAL].Se não houver nenhum VMsnapshot anterior disponível, conecte-se ao nó OSPD onde o backup foi enviado e faça o sftp de volta ao nó OSPD original. Usando "sftproot@x.x.x.x", onde x.x.x.x é o IP do OSPD original. Salve o arquivo de snapshot no diretório /tmp.

Etapa 2.Conecte-se ao nó OSPD onde a instância é reimplantada.

Origem das variáveis de ambiente com este comando:

# source /home/stack/pod1-stackrc-Core-CPAR

Etapa 3.Usar o snapshot como uma imagem é necessário para carregá-lo no horizonte como tal. Use o próximo comando para fazer isso.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2 --name AAA-CPAR-Date-snapshot

O processo pode ser visto no horizonte.

Etapa 4.No Horizon, navegue até Project > Instances e clique em Iniciar instância.

Etapa 5.Preencha o nome da instância e escolha a zona de disponibilidade.

Etapa 6.Na guia Origem, escolha a imagem para criar a instância. No menu Selecionar fonte de inicialização, selecione imagem, uma lista de imagens é mostrada aqui, escolha a que foi carregada anteriormente quando você clica em + sinal.

Passo 7.Na guia Sabor, escolha o sabor AAA quando clicar no sinal +.

Etapa 8.Finalmente, navegue até a guia rede e escolha as redes de que a instância precisa ao clicar no sinal +. Para esse caso, selecione diâmetro-soutable1, radius-routable1 e tb1-mgmt.

Etapa 9. Finalmente, clique em Iniciar instância para criá-la. O progresso pode ser monitorado no Horizon:

Após alguns minutos, a instância está completamente implantada e pronta para uso.

Criar e atribuir um endereço IP flutuante

Um endereço IP flutuante é um endereço roteável, o que significa que ele pode ser alcançado de fora da arquitetura Ultra M/Openstack e pode se comunicar com outros nós da rede.

Etapa 1.No menu superior do Horizon, navegue paraAdmin > IPs flutuantes.

Etapa 2. Clique no botãoAlocarIP para o projeto.

Etapa 3. Na janela Alocar IP flutuante, selecione o Poolfrom do qual o novo IP flutuante pertence, o Projetoonde ele será atribuído e o novo Endereço IP flutuante.

Por exemplo:

Etapa 4.Clique no botão Alocar IP flutuante.

Etapa 5. No menu superior do Horizon, navegue paraProjeto > Instâncias.

Etapa 6.Na coluna Ação, clique na seta que aponta para baixo no botão Criar Snapshotbutton, um menu deve ser exibido. SelecioneAssociar IP flutuante.

Passo 7. Selecione o endereço IP flutuante correspondente destinado a ser usado no campo Endereço IP e escolha a interface de gerenciamento correspondente (eth0) da nova instância onde esse IP flutuante será atribuído na Porta a ser associada. Consulte a próxima imagem como um exemplo deste procedimento.

Etapa 8.Finalmente, clique no botão Associate (Associar).

Ativação do SSH

Etapa 1.No menu superior do Horizon, navegue paraProjeto > Instâncias.

Etapa 2.Clique no nome da instância/VM que foi criada na seçãoIniciar uma nova instância.

Etapa 3. Clique na guia Consoletab. Isso exibirá a interface de linha de comando da VM.

Etapa 4.Depois que a CLI for exibida, insira as credenciais de login adequadas:

Nome de usuário:raiz

Senha:cisco123

Etapa 5.Na CLI, digite o comando /etc/ssh/sshd_configpara editar a configuração do ssh.

Etapa 6. Quando o arquivo de configuração ssh estiver aberto, pressione Ipara editar o arquivo. Em seguida, procure a seção mostrada abaixo e altere a primeira linha de PasswordAuthentication notoPasswordAuthentication yes.

Passo 7.Pressione ESCe digite :wq! para salvar as alterações no arquivo sshd_config.

Etapa 8. Execute o comando service sshd restart.

Etapa 9.Para testar se as alterações na configuração do SSH foram aplicadas corretamente, abra qualquer cliente SSH e tente estabelecer uma conexão segura remota usando o IP flutuante atribuído à instância (por exemplo, 10.145.0.249) e a raiz do usuário.

Estabelecer uma sessão SSH

Abra uma sessão SSH usando o endereço IP da VM/servidor correspondente onde o aplicativo está instalado.

Início da instância do CPAR

Siga as etapas abaixo, depois que a atividade tiver sido concluída e os serviços CPAR puderem ser restabelecidos no site que foi encerrado.

1. Para fazer login novamente no Horizon, navegue até Project > Instance > Start Instance.

2. Verifique se o status da instância está ativo e se o estado de energia está em execução:

Verificação de integridade pós-atividade

Etapa 1.Execute o comando /opt/CSCOar/bin/arstatus no nível do SO.

[root@aaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus

Cisco Prime AR RADIUS server running       (pid: 24834)

Cisco Prime AR Server Agent running        (pid: 24821)

Cisco Prime AR MCD lock manager running    (pid: 24824)

Cisco Prime AR MCD server running          (pid: 24833)

Cisco Prime AR GUI running                 (pid: 24836)

SNMP Master Agent running                (pid: 24835)

[root@wscaaa04 ~]#

Etapa 2.Execute o comando /opt/CSCOar/bin/aregcmd no nível do SO e insira as credenciais de administrador. Verifique se o CPAR Health está em 10 de 10 e se a CLI do CPAR de saída está em 10.

[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd

Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility

Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc.  All rights reserved.

Cluster:

User: admin

Passphrase:

Logging in to localhost

[ //localhost ]

LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)

PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)

PAR-RDDR-TRX 7.2()

PAR-HSS 7.2()

Radius/

Administrators/

Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10

--> exit

Etapa 3.Execute o comando netstat | diâmetro de grep e verifique se todas as conexões DRA estão estabelecidas.

A saída mencionada abaixo destina-se a um ambiente em que são esperados links de diâmetro. Se menos links forem exibidos, isso representa uma desconexão do DRA que precisa ser analisada.

[root@aa02 logs]# netstat | grep diameter

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:77 mp1.dra01.d:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:36 tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:47 mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:07 tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:08 np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Etapa 4.Verifique se o registro TPS mostra solicitações sendo processadas pelo CPAR. Os valores destacados representam o TPS e são a esses que devemos prestar atenção.

O valor do TPS não deve exceder 1500.

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0

Etapa 5.Procure qualquer mensagem de "erro" ou "alarme" em name_radius_1_log

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log

Etapa 6.Verifique a quantidade de memória que o processo CPAR está usando, emitindo o seguinte comando:

superior | raio de grep

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Este valor destacado deve ser inferior a: 7 Gb, que é o máximo permitido em um nível de aplicativo.

Substituição da placa-mãe no nó de computação OSD

Antes da atividade, as VMs hospedadas no nó Computação são desligadas graciosamente e o CEPH é colocado no modo de manutenção. Depois que a placa-mãe for substituída, as VMs serão restauradas novamente e o CEPH será removido do modo de manutenção.

Identifique as VMs hospedadas no nó Osd-Compute

Identifique as VMs hospedadas no servidor de computação OSD.

[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-0

| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-4.localdomain |

Backup: Processo de Instantâneo

Desligamento do aplicativo CPAR

Etapa 1.Abra qualquer cliente ssh conectado à rede e conecte-se à instância do CPAR.

É importante não desligar todas as 4 instâncias de AAA em um site ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma por uma.

Etapa 2.Desative o aplicativo CPAR com este comando:

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

A Message stating “Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete.” Should show up

Note: Se um usuário deixou uma sessão CLI aberta, o comando arserver stop não funcionará e a seguinte mensagem será exibida:

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

CLI is being used.   Current list of running

CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Neste exemplo, a ID de processo 2903 destacada precisa ser encerrada para que o CPAR possa ser interrompido. Se for esse o caso, encerre este processo com este comando:

kill -9 *process_id*

Em seguida, repita a etapa 1.

Etapa 3.Verifique se o aplicativo CPAR foi desligado com este comando:

/opt/CSCOar/bin/arstatus

Essas mensagens são exibidas:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running

Cisco Prime Access Registrar GUI not running

tarefa Instantâneo da VM

Etapa 1.Digite o site da GUI do Horizon que corresponde ao Site (Cidade) em que está sendo trabalhado.

Ao acessar o Horizon, a imagem mostrada é observada:

Etapa 2. Navegue até Project > Instances, como mostrado na imagem.

Se o usuário usado foi CPAR, somente as 4 instâncias AAA aparecem neste menu.

Etapa 3.Desligar apenas uma instância de cada vez. Repita todo o processo neste documento.

Para desligar a VM, navegue para Ações > Desligar instância e confirme sua seleção.

Etapa 4.Valide se a instância foi realmente desligada verificando Status = Desligamento e Estado de energia = Desligado.

Esta etapa encerra o processo de encerramento do CPAR.

Instantâneo de VM

Quando as VMs CPAR estiverem desativadas, os snapshots podem ser obtidos em paralelo, pois pertencem a computadores independentes.

Os quatro arquivos QCOW2 são criados em paralelo.

Tirar um instantâneo de cada instância AAA (25 minutos - 1 hora) (25 minutos para instâncias que usaram uma imagem qcou como origem e 1 hora para instâncias que usam uma imagem bruta como origem)

Etapa 1. Faça login na GUI do Openstack do POD.

Etapa 2. Depois de fazer login, vá para a seção Project > Compute > Instances no menu superior e procure as instâncias de AAA.

Etapa 3. Clique no botão Create Snapshot para continuar com a criação do snapshot (isso precisa ser executado na instância AAA correspondente).

Etapa 4. Depois que o snapshot for executado, navegue até o menu IMAGENS e verifique se todos terminam e relatam problemas.

Etapa 5. A próxima etapa é baixar o snapshot em um formato QCOW2 e transferi-lo para uma entidade remota caso o OSPD seja perdido durante esse processo. Para conseguir isso, identifique o snapshot com este comando glance image-list no nível OSPD.

[root@elospd01 stack]# glance image-list

+--------------------------------------+---------------------------+

| ID                                   | Name                      |             +--------------------------------------+---------------------------+

| 80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47b1d | AAA-Temporary             |             | 22f8536b-3f3c-4bcc-ae1a-8f2ab0d8b950 | ELP1 cluman 10_09_2017    |

| 70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db560 | ELP2 cluman 10_09_2017    |

| e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401 | ESC-image                 |

| 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b | lgnaaa01-sept102017       |

| 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso   |

| 98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 |

+--------------------------------------+---------------------------+

Etapa 6. Depois de identificado, o snapshot será baixado (nesse caso será o marcado acima em verde), baixe-o agora em um formato QCOW2 com este comando glance image-download, como mostrado aqui.

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file /tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- O "&" envia o processo ao segundo plano. Levará algum tempo para concluir esta ação, uma vez concluída, a imagem poderá ser localizada no diretório /tmp.

- Ao enviar o processo ao segundo plano, se a conectividade for perdida, o processo também será interrompido.

- Execute o comando "disown -h" para que, em caso de perda da conexão SSH, o processo ainda seja executado e concluído no OSPD.

7. Quando o processo de download for concluído, um processo de compactação precisará ser executado, pois esse snapshot poderá ser preenchido com ZEROES devido a processos, tarefas e arquivos temporários tratados pelo sistema operacional. O comando a ser usado para compactação de arquivos é virt-sparsify.

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

Esse processo leva algum tempo (cerca de 10 a 15 minutos). Uma vez concluído, o arquivo resultante é aquele que precisa ser transferido para uma entidade externa conforme especificado na próxima etapa.

A verificação da integridade do arquivo é necessária, para que isso ocorra, execute o próximo comando e procure o atributo "corrupt" (corrompido) no final de sua saída.

[root@wsospd01 tmp]# qemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

image: AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

file format: qcow2

virtual size: 150G (161061273600 bytes)

disk size: 18G

cluster_size: 65536

Format specific information:

compat: 1.1

lazy refcounts: false

refcount bits: 16

corrupt: false

Para evitar um problema em que o OSPD é perdido, o snapshot recém-criado no formato QCOW2 precisa ser transferido para uma entidade externa. Antes de iniciar a transferência de arquivos, precisamos verificar se o destino tem espaço em disco disponível suficiente, use o comando "df -kh" para verificar o espaço de memória. Nosso conselho é transferi-lo temporariamente para o OSPD de outro site usando o SFTP "sftproot@x.x.x.x", onde x.x.x.x é o IP de um OSPD remoto. Para acelerar a transferência, o destino pode ser enviado a vários OSPDs. Da mesma forma, podemos usar o seguinte comando scp *name_of_the_file*.qcou2 root@ x.x.x.x:/tmp (onde x.x.x.x é o IP de um OSPD remoto) para transferir o arquivo para outro OSPD.

Coloque o CEPH no modo de manutenção

Etapa 1. Verifique se o status da árvore do cabo está ativo no servidor

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]$ sudo ceph osd tree

ID WEIGHT TYPE NAME UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY

-1 13.07996 root default

-2 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-0

0 1.09000 osd.0 up 1.00000 1.00000

3 1.09000 osd.3 up 1.00000 1.00000

6 1.09000 osd.6 up 1.00000 1.00000

9 1.09000 osd.9 up 1.00000 1.00000

-3 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-1

1 1.09000 osd.1 up 1.00000 1.00000

4 1.09000 osd.4 up 1.00000 1.00000

7 1.09000 osd.7 up 1.00000 1.00000

10 1.09000 osd.10 up 1.00000 1.00000

-4 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-2

2 1.09000 osd.2 up 1.00000 1.00000

5 1.09000 osd.5 up 1.00000 1.00000

8 1.09000 osd.8 up 1.00000 1.00000

11 1.09000 osd.11 up 1.00000 1.00000

Etapa 2. Faça login no nó de computação OSD e coloque CEPH no modo de manutenção.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_WARN

noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds flag(s) set

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-controller-2

osdmap e79: 12 osds: 12 up, 12 in

flags noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v22844323: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3858 kB/s wr, 0 op/s rd, 546 op/s wr

Note: Quando o CEPH é removido, o VNF HD RAID entra no estado Degraded, mas o disco rígido ainda precisa estar acessível

Desligamento normal

Desligar nó

1. Para desligar a instância: nova stop <INSTANCE_NAME>

2. Você vê o nome da instância com o status shutoff.

[stack@director ~]$ nova stop  aaa2-21

Request to stop server aaa2-21 has been accepted.

[stack@director ~]$ nova list

+--------------------------------------+---------------------------+---------+------------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| ID                                   | Name                      | Status  | Task State | Power State | Networks                                                                                                   |

+--------------------------------------+---------------------------+---------+------------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | ACTIVE  | -          | Running     | tb1-mgmt=172.16.181.14, 10.225.247.233; radius-routable1=10.160.132.245; diameter-routable1=10.160.132.231 |

| 3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 | aaa2-21                   | SHUTOFF | -          | Shutdown    | diameter-routable1=10.160.132.230; radius-routable1=10.160.132.248; tb1-mgmt=172.16.181.7, 10.225.247.234  |

| f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e | aaa21june                 | ACTIVE  | -          | Running     | diameter-routable1=10.160.132.233; radius-routable1=10.160.132.244; tb1-mgmt=172.16.181.10                 |

+--------------------------------------+---------------------------+---------+------------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Substituir a placa-mãe

As etapas para substituir a placa-mãe em um servidor UCS C240 M4 podem ser consultadas a partir do Guia de instalação e serviços do servidor Cisco UCS C240 M4

1. Faça login no servidor usando o CIMC IP.

2. Execute a atualização do BIOS se o firmware não estiver de acordo com a versão recomendada usada anteriormente. As etapas para a atualização do BIOS são fornecidas aqui: Guia de atualização do BIOS de servidor com montagem em rack Cisco UCS C-Series

Mova o CEPH do modo de manutenção

Faça login no nó Computação OSD e mova o CEPH para fora do modo de manutenção.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

Restaure as VMs

Recuperar uma instância por meio de instantâneo

Processo de recuperação:

É possível reimplantar a instância anterior com o snapshot realizado nas etapas anteriores.

Etapa 1 [OPCIONAL].Se não houver nenhum VMsnapshot anterior disponível, conecte-se ao nó OSPD onde o backup foi enviado e faça o sftp de volta ao nó OSPD original. Usando "sftproot@x.x.x.x", onde x.x.x.x é o IP do OSPD original. Salve o arquivo de snapshot no diretório /tmp.

Etapa 2.Conecte-se ao nó OSPD onde a instância é reimplantada.

Origem das variáveis de ambiente com este comando:

# source /home/stack/pod1-stackrc-Core-CPAR

Etapa 3.Usar o snapshot como uma imagem é necessário para carregá-lo no horizonte como tal. Use o próximo comando para fazer isso.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2 --name AAA-CPAR-Date-snapshot

O processo pode ser visto no horizonte.

Etapa 4.No Horizon, navegue até Project > Instances e clique em Iniciar instância.

Etapa 5.Preencha o nome da instância e escolha a zona de disponibilidade.

Etapa 6.Na guia Origem, escolha a imagem para criar a instância. No menu Selecionar fonte de inicialização, selecione imagem, uma lista de imagens é mostrada aqui, escolha a que foi carregada anteriormente quando você clica em + sinal.

Passo 7.Na guia Sabor, escolha o sabor AAA quando clicar no sinal +.

Etapa 8.Finalmente, navegue até a guia rede e escolha as redes de que a instância precisa quando você clica no sinal +. Para esse caso, selecione diâmetro-soutable1, radius-routable1 e tb1-mgmt.

Etapa 9. Finalmente, clique em Iniciar instância para criá-la. O progresso pode ser monitorado no Horizon:

Após alguns minutos, a instância está completamente implantada e pronta para uso.

Criar e atribuir um endereço IP flutuante

Um endereço IP flutuante é um endereço roteável, o que significa que ele pode ser alcançado de fora da arquitetura Ultra M/Openstack e pode se comunicar com outros nós da rede.

Etapa 1.No menu superior do Horizon, navegue paraAdmin > IPs flutuantes.

Etapa 2.Clique no botãoAlocarIP para o projeto.

Etapa 3. Na janela Alocar IP flutuante, selecione o Poolfrom do qual o novo IP flutuante pertence, o Projetoonde ele será atribuído e o novo Endereço IP flutuante.

Por exemplo:

Etapa 4.Clique no botão Alocar IP flutuante.

Etapa 5. No menu superior do Horizon, navegue paraProjeto > Instâncias.

Etapa 6. Na coluna Ação, clique na seta que aponta para baixo no botão Criar Snapshotbutton, um menu deve ser exibido. SelecioneAssociar IP flutuante.

Passo 7. Selecione o endereço IP flutuante correspondente destinado a ser usado no campo Endereço IP e escolha a interface de gerenciamento correspondente (eth0) da nova instância onde esse IP flutuante será atribuído na Porta a ser associada. Consulte a próxima imagem como um exemplo deste procedimento.

Etapa 8.Finalmente, clique no botão Associar.

Ativação do SSH

Etapa 1.No menu superior do Horizon, navegue paraProjeto > Instâncias.

Etapa 2.Clique no nome da instância/VM que foi criada na seçãoIniciar uma nova instância.

Etapa 3.Clique na guia Consoletab. Exibe a CLI da VM.

Etapa 4. Depois que a CLI for exibida, insira as credenciais de login adequadas:

Nome de usuário:raiz

Senha:cisco123

Etapa 5.Na CLI, digite o comando /etc/ssh/sshd_configpara editar a configuração do ssh.

Etapa 6. Quando o arquivo de configuração ssh estiver aberto, pressione Ipara editar o arquivo. Em seguida, procure a seção mostrada aqui e altere a primeira linha de PasswordAuthentication notoPasswordAuthentication yes.

Passo 7.Pressione ESCe digite :wq! para salvar as alterações no arquivo sshd_config.

Etapa 8. Execute o comando service sshd restart.

Etapa 9.Para testar se as alterações na configuração do SSH foram aplicadas corretamente, abra qualquer cliente SSH e tente estabelecer uma conexão segura remota usando o IP flutuante atribuído à instância (por exemplo, 10.145.0.249) e a raiz do usuário.

Estabelecer uma sessão SSH

Abra uma sessão SSH usando o endereço IP da VM/servidor correspondente onde o aplicativo está instalado.

Início da instância do CPAR

Siga estas etapas, depois que a atividade tiver sido concluída e os serviços CPAR puderem ser restabelecidos no site que foi encerrado.

1. Faça login novamente no Horizon, navegue para Project > Instance > Start Instance.

2. Verifique se o status da instância está ativo e se o estado de energia está em execução:

Verificação de integridade pós-atividade

Etapa 1. Execute o comando /opt/CSCOar/bin/arstatus no nível do SO.

[root@aaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus

Cisco Prime AR RADIUS server running       (pid: 24834)

Cisco Prime AR Server Agent running        (pid: 24821)

Cisco Prime AR MCD lock manager running    (pid: 24824)

Cisco Prime AR MCD server running          (pid: 24833)

Cisco Prime AR GUI running                 (pid: 24836)

SNMP Master Agent running                (pid: 24835)

[root@wscaaa04 ~]#

Etapa 2. Execute o comando /opt/CSCOar/bin/aregcmd no nível do SO e insira as credenciais de administrador. Verifique se o CPAR Health está em 10 de 10 e se a CLI do CPAR de saída está em 10.

[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd

Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility

Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc.  All rights reserved.

Cluster:

User: admin

Passphrase:

Logging in to localhost

[ //localhost ]

LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)

PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)

PAR-RDDR-TRX 7.2()

PAR-HSS 7.2()

Radius/

Administrators/

Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10

--> exit

Etapa 3.Execute o comando netstat | diâmetro de grep e verifique se todas as conexões DRA estão estabelecidas.

A saída mencionada aqui é para um ambiente em que os links de diâmetro são esperados. Se menos links forem exibidos, isso representa uma desconexão do DRA que precisa ser analisada.

[root@aa02 logs]# netstat | grep diameter

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:77 mp1.dra01.d:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:36 tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:47 mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:07 tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:08 np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Etapa 4.Verifique se o registro TPS mostra solicitações sendo processadas pelo CPAR. Os valores destacados representam o TPS e são a esses que devemos prestar atenção.

O valor do TPS não deve exceder 1500.

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0

Etapa 5.Procure qualquer mensagem de "erro" ou "alarme" em name_radius_1_log

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log

Etapa 6.Verifique a quantidade de memória que o processo CPAR usa com este comando:

superior | raio de grep

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Este valor destacado deve ser inferior a: 7 Gb, que é o máximo permitido em um nível de aplicativo.

Substituição da placa-mãe no nó da controladora

Verifique o status do controlador e coloque o cluster no modo de manutenção

Do OSPD, faça login na controladora e verifique se os pcs estão em bom estado - todos os três controladores on-line e galera mostrando os três controladores como Master.

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Fri Jul 6 09:02:52 2018Last change: Mon Jul 2 12:49:52 2018 by root via crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]

ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

Coloque o cluster no modo de manutenção

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs cluster standby

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Fri Jul 6 09:03:10 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:06 2018 by root via crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Node pod2-stack-controller-0: standby

Online: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-1 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

Substituir a placa-mãe

O procedimento para substituir a placa-mãe em um servidor UCS C240 M4 pode ser consultado a partir do Guia de instalação e serviço do servidor Cisco UCS C240 M4

1. Faça login no servidor usando o CIMC IP.

2. Execute a atualização do BIOS se o firmware não estiver de acordo com a versão recomendada usada anteriormente. As etapas para a atualização do BIOS são fornecidas aqui:

Guia de atualização do BIOS de servidor com montagem em rack Cisco UCS C-Series

Restaurar status do cluster

Faça login no controlador afetado e remova o modo de espera definindo unstandby.  Verifique se o controlador vem on-line com cluster e galera mostra todos os três controladores como Mestre.  Isso pode levar alguns minutos.

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs cluster unstandby

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Fri Jul 6 09:03:37 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-0 ]

ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]

ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled