Contents

Introduction

Informações de Apoio

Abreviaturas

Fluxo de trabalho do MoP

Switch leaf na configuração do UltraM

Pré-requisito

Procedimento de substituição de switch

Introduction

Este documento descreve as etapas necessárias para substituir um switch Leaf defeituoso (Nexus 93180YC-EX) em uma configuração Ultra-M.

Este procedimento aplica-se a um ambiente Openstack usando a versão NEWTON em que o ESC não gerencia o Cisco Prime Access Registrar (CPAR) e o CPAR é instalado diretamente na VM implantada no Openstack.

Informações de Apoio

O Ultra-M é uma solução de núcleo de pacotes móveis virtualizados, pré-embalada e validada, projetada para simplificar a implantação de VNFs. Os servidores que fazem parte da configuração Ultra-M estão conectados a três tipos diferentes de switches:

- Catalyst Switch

- Switch Folha

- Switch spine

A topologia de rede de uma configuração Ultra-M é mostrada na imagem:

Note: A topologia de rede é apenas uma representação, as conexões entre os switches podem variar um pouco, depende da solução implantada.

Este documento destina-se ao pessoal da Cisco familiarizado com a configuração do Cisco Ultra-M e do Nexus Switch.

Abreviaturas

VNF

Função de rede virtual

API

Interface de programação de aplicativos

MOP

Método de Procedimento

DI

Instância distribuída

FTP

Protocolo de transferência de arquivo

SFTP

Secure File Transfer Protocol

BGP

Protocolo de gateway de borda

BFD

Detecção de encaminhamento bidirecional

Fluxo de trabalho do MoP

Esta imagem mostra o fluxo de trabalho de alto nível do procedimento de substituição.

Switch leaf na configuração do UltraM

Em uma configuração UltraM, o switch Leaf lida com estas redes:

- Rede Openstack - lida com locatário, API interna, rede de armazenamento, rede de gerenciamento de armazenamento.

- Rede VNF StarOS - lida com redes de DI-Network e de serviços.

- Uplink Network - conexão Uplink com Switches Spine.

Cada rack em uma configuração UltraM tem um par de switches Leaf. As redes tratadas pelo switch leaf têm redundância através de os switches leaf do rack para que as redes não sejam afetadas pela substituição de um switch leaf.

Pré-requisito

Etapa 1. Faça um backup do arquivo de configuração do switch Leaf através do FTP/SFTP antes de prosseguir com a substituição do switch.

AL03-N93180-POD2-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [AL03-N93180-POD2-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:dnHSXQ6fyYX5v8DU87oqVkCoA8CSPW7CpT+o2qilNI4.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (ECDSA) to the list of known hosts.

admin@10.10.10.10's password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /root/backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 0% 0 0.0KB/s --:-- ETA /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 8588 8.4KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

Etapa 2. Verifique a versão atual do software que é executado no switch e anote-a.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

Etapa 3. Verifique a licença atual.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG No - Unused -

--------------------------------------------------------------------------------

Etapa 4. Anote os cabos físicos conectados ao switch e o status da porta.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show int status

Etapa 5. Verifique o status atual dos canais de porta, peers BGP e vizinhos BFD.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show port-channel summary

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all

Procedimento de substituição de switch

Etapa 1. Instale o novo switch no rack e conecte os cabos ao switch conforme observado. As etapas para a instalação do switch podem ser encontradas no link abaixo:

Guia de instalação de hardware do modo Cisco Nexus 93180YC-EX NX-OS

Etapa 2. Faça a configuração IP inicial para habilitar o acesso ao switch através do endereço IP de gerenciamento para outras configurações. As etapas para executar as configurações de IP inicial estão neste link:

Conectando o switch à rede

Etapa 3. Verifique a versão do software do switch Nexus e atualize/rebaixe para a versão do software anterior de acordo com o link especificado:

Guia de atualização e downgrade do software Cisco Nexus 9000 Series NX-OS

Etapa 4. Verifique o nível de licença do novo switch Nexus e confirme se ele está de acordo com as configurações de licença antigas.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG No - Unused -

--------------------------------------------------------------------------------

Etapa 5. Transfira o backup de configuração para o novo switch.

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

AL03-N93180-POD2-leaf1# copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

Etapa 6. Recarregue o switch após carregar a configuração de backup.

AL03-N93180-POD2-leaf1# reload

Passo 7. Verifique o status da porta, os canais de porta, os peers BGP e os vizinhos BFD.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show int status

AL03-N93180-POD2-leaf1# show port-channel summary

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all