Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Matriz

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve as exigências de hardware e software suportados junto com o sistema operacional recomendado do nexo de Cisco (NX-OS) para o corretor dos dados do nexo de Cisco (NDB) 3.0.0.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada na matriz que é válida para NDB 2.0.0 a 3.0.0 e é pretendida ser inclusiva de todo o hardware/software/modos de configuração disponíveis no NDB até à data de 3.0.0.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o impacto potencial do comando any.

Informações de Apoio

O NDB utiliza o Switches da classe do centro de dados para enviar o tráfego baseado na política um pouco do que baseada em métodos de encaminhamento tradicionais - interruptor do endereço de controle de acesso de mídia (MAC). Em consequência disto, as configurações específicas são exigidas para que as configurações especializadas que o NDB abaixa para o Switches para funcionar corretamente. Dentro da ampla variedade de Switches apoiado NDB são igualmente muitos tipos diferentes dos circuitos integrados do aplicativo específicos (ASIC). Devido a isto, há umas versões recomendadas diferentes e umas versões mínimas do software baseadas em interrupções de processo resolvidas e em funcionalidade.

Matriz

Interruptor do nexo

Modelo

Implementação

Tipo

Mínimo

Versão 1 NX-OS

Versão 1 recomendada NX-OS

OpenFlow

Agente

Mínimo NDB

Versão

30xx/31xx^2

OpenFlow

6.0(2)U6(x)

6.0(2)U6(3)

1.1.5

2.0.0

30xx/31xx^2

OpenFlow

7.0(3)I2(2a)

7.0(3)I2(2a)

2.1.0 ou 2.1.3

2.2.0

30xx

NXAPI

não suportado

não suportado

não suportado

não suportado

31xx^2

NXAPI

7.0(3)I2(2a)

7.0(3)I2(2a)

NA

2.2.0

3164

OpenFlow

não suportado

não suportado

não suportado

não suportado

3164

NXAPI

7.0(3)I2(2a)

7.0(3)I2(2a)

NA

2.2.0

32xx

OpenFlow

7.0(3)I3(1)

7.0(3)I3(1)

2.1.3

3.0.0

32xx

NXAPI

7.0(3)I3(1)

7.0(3)I3(1)

NA

3.0.0

35xx

OpenFlow

6.0(2)A6(x)

6.0(2)A6(5a)

1.1.5

2.0.0

35xx

NXAPI

não suportado

não suportado

não suportado

não suportado

93xx

OpenFlow

7.0(3)I3(1)

7.0(3)I4(6)

2.1.0 ou 2.1.3

2.2.0

93xx

NXAPI

7.0(3)I3(1)

7.0(3)I4(6)

NA

2.1.0

95xx

OpenFlow

não suportado

não suportado

não suportado

não suportado

95xx

NXAPI

7.0(3)I1(2)

7.0(3)I2(2a)

NA

2.1.0

1 mínimo/versão recomendada aplica-se somente às instalações NDB, uso não geral do interruptor NX-OS.

2 30xx/31xx referem todos os 31xx Switch do nexo 30xx ou do nexo, à exceção do nexo 3164 que é alistado separadamente.

Informações Relacionadas

- Manuais de configuração NDB

- Guias de início rápidos NDB

- Página de download de software NDB

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems