Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Logs da CLI do Cisco DNA Center

Procedimento

Verificação

Introdução

Este documento descreve as etapas para definir logs no Cisco DNA Center via CLI.

Pré-requisitos

Requisitos

- Você deve ter acesso à interface de linha de comando (CLI) do Cisco DNA Center.

- Você deve ter privilégios de acesso ao Secure Socket Shell (SSH) da maglev para executar este procedimento.

Use maglev como o nome de usuário na porta 2222.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

- Cisco DNA Center 2.3.3

- Cisco DNA Center 2.3.5

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Para ajudar na solução de problemas de serviço, você pode alterar o nível de registro dos serviços do Cisco DNA Center.

Se quiser definir os logs por meio da Interface Gráfica de Usuário (GUI), você poderá revisar este documento.

O nível de log padrão para serviços é informativo (Info). Você pode alterar o nível de registro de informativo para um nível de registro diferente (Depuração) para capturar mais informações.

Cuidado: devido ao tipo de informação que pode ser divulgada, os logs coletados no nível de depuração ou superior devem ter acesso restrito e não podem ficar ativos por muito tempo.

- Depuração: mensagens de depuração

- Informações: mensagens de condição normais, mas significativas

- Avisar: mensagens de condição de aviso

- Erro: mensagens de condição de erro

Logs da CLI do Cisco DNA Center

Procedimento

Etapa 1. Identifique a porta dos serviços.

magctl service status [service] | grep -i port

magctl service ip display | grep [service]

Etapa 2. Definir o log de nível do serviço.

magctl service loglevel set -l debug -t [30|60] [service] [port]

Observação: há poucos serviços que não podem modificar o nível de log.

Nesse caso, você deve ver um erro :

magctl service loglevel set -l debug -t 30  disaster-recovery-service 8500

Could not complete the operation, either service is down or service does not support the operation

Verificação

Verifique as alterações.

magctl service loglevel display [service] [port]