Contents

Introduction

Problema

Solução

Prerequisites

Localizar a etiqueta de imagem da versão

Execute a atualização

Introduction

Este documento descreve como atualizar o contêiner do docker do Open Virtualization Appliance (OVA) do Field Network Diretor (FND) para uma versão mais recente.

O uso da distribuição OVA FND com PostgreSQL vem com instâncias FND e Fog Diretor sendo executadas em um contêiner Docker. As imagens do contêiner não contêm informações persistentes, pois elas são armazenadas no próprio host e compartilhadas com os contêineres.

Problema

Falta documentação e guia passo a passo para atualizar os contêineres do FND/Fog Diretor.

Solução

Estas são as etapas para atualizar os contêineres.

Prerequisites

- Assegure-se de que a máquina implantada com OVA seja uma implantação de OVA de FND baseada em PostgreSQL.

Execute este comando da CLI:

[root@iot-fnd ~]# docker ps

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

7c32830fa5d9 fogd-image:active "/bin/sh -c '/var/ci…" 5 months ago Up 18 hours fogd-container

5251f66ef0cc fnd-image:active "/bin/sh -c /opt/fnd…" 5 months ago Up 18 hours 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:162->162/udp, 0.0.0.0:443->443/tcp, 0.0.0.0:9120-9121->9120-9121/tcp, 0.0.0.0:5683->5683/udp, 0.0.0.0:61624-61626->61624-61626/udp, 0.0.0.0:9124-9125->9124-9125/tcp, 0.0.0.0:61628->61628/udp fnd-container
Como você pode ver na saída acima, dois contêineres estão sendo executados usando uma imagem nebulosa e fnd, o que confirma que você tem a implantação OVA correta para usar esse caminho de atualização.

- Verifique se a máquina tem acesso à Internet e se o DNS está configurado.

Para testar isso, execute um ping para um nome de host público.

[root@iot-fnd ~]# ping cisco.com -c1

PING cisco.com (72.163.4.161) 56(84) bytes of data.

64 bytes from www1.cisco.com (72.163.4.161): icmp_seq=1 ttl=239 time=152 ms

--- cisco.com ping statistics ---

1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms

rtt min/avg/max/mdev = 152.709/152.709/152.709/0.000 ms
Se isso falhar, provavelmente não há DNS configurado em /etc/resolv.conf

- Caso precise de um proxy para permitir o tráfego HTTPS (como é o caso dos laboratórios da Cisco), você pode adicioná-lo no seguinte arquivo:
[root@iot-fnd ~]# vi /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf

You have mail in /var/spool/mail/root

[root@iot-fnd ~]# cat /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf

[Service]

Environment="HTTPS_PROXY=http://proxy.esl.cisco.com:80"
Depois de adicionar esta configuração, atualize os serviços do sistema e reinicie o Docker:

[root@iot-fnd ~]# systemctl daemon-reload

[root@iot-fnd ~]# systemctl restart docker

Localizar a etiqueta de imagem da versão

Para selecionar uma versão para atualização, a maneira mais fácil é verificar a página de download do CCO para FND: https://software.cisco.com/download/home/286287993/type/286320249/

Como você pode ver, o nome do arquivo contém o número da versão.

Por exemplo, para o arquivo mais recente no momento da gravação: CISCO-IOTFND-VPI-K9-4.7.0-101.zip, o número da versão seria: 4.7.0-101

Esta é a marca de imagem que precisa ser fornecida na próxima etapa.

Execute a atualização

Para atualizar, depois que os pré-requisitos forem atendidos, basta executar o script em: /opt/fnd/scripts/upgrade.sh

Ao executar o script, primeiro escolha a opção 1) Carregar imagens do contêiner

Como credenciais para devhub-docker.cisco.com, você pode usar os seguintes itens:

Nome de usuário: fnd-upgrade.gen

Senha (token): AKCp5fUYZxwj7geWcaEbyKShGtyNxzA3ijWzzXdhuWY7GoR5RVYru2zcAta81fcV4Jndbjq31

Como marca de imagem, use o número da versão conforme explicado anteriormente (por exemplo, 4.7.0-101).

Depois que as imagens forem baixadas, carregue-as com o uso da opção 2) Recarregamento do contêiner

Saída de exemplo:

[root@iot-fnd ~]# /opt/fnd/scripts/upgrade.sh

This script must be run with root privileges.

Usage: Load container images: No resource required

For container reload: No resource required

1) Load container images

2) Container reload

3) Quit

Enter your choice: 1

Do you want to download docker image from registry (y/n)?y

Enter docker registry [devhub-docker.cisco.com]:

For FND Docker image upgrade you will need access to Cisco CCO docker registry.

Username: fnd-upgrade.gen

Password:

WARNING! Your password will be stored unencrypted in /root/.docker/config.json.

Configure a credential helper to remove this warning. See

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/#credentials-store

Login Succeeded

Enter docker image tag: 4.7.0-101

Downloading FND docker image...

4.7.0-101: Pulling from field-network-director-docker/fnd-image

f34b00c7da20: Already exists

9c542cd3c18f: Pull complete

b0929d67d1de: Pull complete

e82d75ddb5ee: Pull complete

95df7d16861d: Pull complete

184d612a5ba6: Pull complete

90d6558240a2: Pull complete

81a31ac85436: Pull complete

Digest: sha256:b7ef566386d318a2e186350077970a9b4f0019d455521c053cdd75c139f5627c

Status: Downloaded newer image for devhub-docker.cisco.com/field-network-director-docker/fnd-image:4.7.0-101

Downloading Fog Director docker image...

4.7.0-101: Pulling from fog-director-docker/fogd-image

ed6e0ec6b337: Pull complete

2c42dd52f029: Pull complete

6b4fd7880141: Pull complete

7d56b7ff004c: Pull complete

c719de3d527a: Pull complete

ccca86184ecc: Pull complete

b45dc2906bcc: Pull complete

e4f23b432923: Pull complete

Digest: sha256:39f3a30c63a06f0909337ffb9fa503d642e6c567343a04edb8f58b3a6962eced

Status: Downloaded newer image for devhub-docker.cisco.com/fog-director-docker/fogd-image:4.7.0-101

1) Load container images

2) Container reload

3) Quit

Enter your choice: 2

Stopping FND container...

fnd-container

Remove FND container...

fnd-container

Prune Docker container...

Starting FND container...

75c7d97e775d6345114ad940652ff80cbaf5dabbbf9e23e549202d6fe5e96b11

Stopping Fog Director container...

fogd-container

Remove Fog Director container...

fogd-container

Prune Docker container...

Starting Fog Director container...

1ca848a1b14155c8358eb0ff70fc7b0a55810743c531c4770f6e471e343f91ad

1) Load container images

2) Container reload

3) Quit

Enter your choice: 3

Depois de concluído, você pode verificar se a atualização foi bem-sucedida com este comando:

[root@iot-fnd ~]# docker exec -it fnd-container cat /opt/cgms/bin/version

4.7.0-101