Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

O que é um Grupo de Recursos?

O que é uma organização?

Configurar

Criar um grupo de recursos

Criar uma Organização

Cenários

Cenário 1. Todos os dispositivos no padrão

Cenário 2. Compartilhamentos Padrão com Todas as Outras Organizações

Cenário 3. Compartilhamentos de QA-ORG com DEV-ORG e OPS-ORG

Cenário 4. Compartilhamentos Padrão com QA-ORG, Compartilhamentos DEV-ORG com OPS-ORG

Verificar

Através da criação e atribuição de um Server Profile

Por meio de solicitações de API da Intersight

Troubleshooting

Problema 1. Nenhum servidor listado após a criação de um Server Profile com uma organização específica

Problema 2. Não é possível excluir um grupo de recursos

Problema 3. Não é Possível Excluir uma Organização

Problema 4. O Interconector de estrutura não pertence a nenhuma organização e o perfil de domínio não pode ser associado

Problema 5. Os servidores foram adicionados a um grupo de recursos, mas a interconexão de estrutura não mostra a organização

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve cenários para utilização de Organizações e Grupos de Recursos no Intersight, bem como a solução de problemas comum.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Unified Computing System (UCS) e modo gerenciado de interceptação (IMM)

- Conhecimento geral das organizações na Intersight - Cisco Intersight Help Center - Organizações e funções na Intersight

- Conhecimento geral dos grupos de recursos no Intersight - Cisco Intersight Help Center - Recursos

Componentes Utilizados

- Conta Intersight com Privilégios de Administrador

- Interconexão em malha Cisco UCS 6454 gerenciada pela Intersight

- Servidor Cisco UCS B200 M5

- Servidor integrado Cisco UCS C240 M6

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O que é um Grupo de Recursos?

Um grupo de recursos é uma coleção de recursos de hardware, como servidores, agrupados para fins de gerenciamento. Esses grupos permitem gerenciá-los coletivamente, o que facilita o controle e o tratamento de configurações.

O que é uma organização?

Uma organização é uma entidade lógica que ajuda a separar e gerenciar diferentes recursos de uma conta da Intersight para que vários usuários possam trabalhar de forma independente no mesmo sistema.

As organizações permitem que você gerencie os grupos de recursos para aplicar a configuração a recursos específicos.

Configurar

Criar um grupo de recursos

Você pode atribuir servidores a Grupos de Recursos específicos para ativar o controle de acesso granular no nível do servidor. Você tem a opção de atribuir um destino a um ou vários Grupos de Recursos.

1. Navegue até Sistema > Grupos de recursos > Criar um grupo de recursos.

2. Edite os Grupos de Recursos, nomeie-os e selecione Associação personalizada para alocar somente os destinos ou subdestinos desejados aos Grupos de Recursos.

Criar uma Organização

Atribua um Grupo de Recursos a uma ou várias Organizações.

1. Navegue até Sistema > Organizações > Criar Organização.

2. Edite a Organização, nomeie-a e adicione os Grupos de Recursos desejados.

Se você marcar Compartilhar recursos com outras organizações, a lista exibida será para Organizações.

Eles são mostrados porque se destinam a compartilhar os recursos associados a outras organizações que estão prestes a serem criadas:

Cenários

Para este documento, três Grupos de Recursos e três Organizações são usados para ilustrar cenários.

aviso: Os cenários neste documento são apenas para fins ilustrativos e explicativos e não devem ser considerados práticas recomendadas. Os usuários são encorajados a planejar a organização de seus recursos e objetos de acordo com suas necessidades específicas para usar os benefícios que este recurso oferece completamente.

Tip: Independentemente do cenário a ser usado, você deve garantir que pelo menos uma Organização esteja associada a todos os recursos gerenciados pelo domínio. Isso garante que as interconexões em malha pertençam a pelo menos uma organização e permite associar um perfil de domínio aos dispositivos.

Cenário 1. Todos os dispositivos no padrão

Diagrama do Cenário 1

Resultado da configuração do cenário 1

- Esta é a configuração padrão. Todos os recursos e configurações são automaticamente colocados em um Grupo de Recursos padrão (default-RG) e Organização (default-ORG).

Cenário 2. Compartilhamentos Padrão com Todas as Outras Organizações

Diagrama do Cenário 2

Resultado da configuração do cenário 2

- Todos os objetos (políticas, pools e perfis) criados na Organização padrão (default-ORG) podem ser usados pelas Organizações DEV, OPS e QA (DEV-ORG, OPS-ORG e QA-ORG respectivamente), mas não o contrário.

- Os objetos de uma Organização (mas os criados em default-ORG) não podem ser usados em outras Organizações. Por exemplo, a Organização de DESENVOLVIMENTO (DEV-ORG) não pode ser usada na Organização OPS (OPS-ORG) nem na Organização QA (QA-ORG).

- O Grupo de Recursos padrão (default-RG) não pertence mais à Organização padrão (default-ORG). Os servidores que pertencem a RG padrão não podem ser usados, a menos que sejam atribuídos a outra Organização.

Cenário 3. Compartilhamentos de QA-ORG com DEV-ORG e OPS-ORG

Diagrama do Cenário 3

Resultado da configuração do cenário 3

- Os objetos criados nas organizações DEV, OPS ou QA (DEV-ORG, OPS-ORG e QA-ORG respectivamente) não podem ser usados na organização padrão (default-ORG) e vice-versa.

- Os objetos criados na Organização de controle de qualidade (QA-ORG) podem ser usados em Organizações de DEV e OPS (DEV-ORG e OPS-ORG).

- Os objetos criados em DEV, OPS e Organizações padrão (DEV-ORG, OPS-ORG e default-ORG respectivamente) não podem ser usados na Organização de QA (QA-ORG).

- O grupo de recursos de controle de qualidade (QA-RG) não pertence mais à organização de controle de qualidade (QA-ORG). Os servidores que pertencem a QA-RG não podem ser usados, a menos que sejam atribuídos a outra Organização.

Para este cenário, a solução mais intuitiva é que QA-RG estão associados a DEV-ORG e OPS-ORG:

Diagrama da solução proposta para o cenário 3

Este é o resultado da configuração proposta como uma solução intuitiva para o Cenário 3. Verifica-se que as Organizações DEV e OPS (DEV-ORG & OPS-ORG) estão associadas ao Grupo de Recursos de Controle de Qualidade (QA-RG).

Cenário 4. Compartilhamentos Padrão com QA-ORG, Compartilhamentos DEV-ORG com OPS-ORG

Diagrama do Cenário 4

Resultado da configuração do cenário 4

- Os objetos criados nas Organizações DEV e OPS (DEV-ORG e OPS-ORG) não podem ser usados nas Organizações QA e padrão (QA-ORG e default-ORG) e vice-versa.

- Os objetos criados na Organização DEV (DEV-ORG) podem ser usados na Organização OPS (OPS-ORG), mas não o contrário.

- O mesmo se aplica a organizações padrão e de controle de qualidade (default-ORG e QA-ORG). Os objetos criados em default-ORG podem ser usados na Organização QA-ORG, mas não o contrário.

- O Grupo de Recursos padrão (default-RG) não pertence mais à Organização padrão (default-ORG). O mesmo para o Grupo de Recursos de DESENVOLVIMENTO (DEV-RG), ele não pertence mais à Organização de DESENVOLVIMENTO (DEV-ORG). Ambos os Grupos de Recursos estão indisponíveis, a menos que sejam gerenciados por outra Organização.

Para este cenário, a solução mais intuitiva é OPS-ORG associada a ORG-RG e DEV-RG. Solução idêntica para default-RG que poderia ser anexada a QA-ORG:

Diagrama da solução proposta para o cenário 4

Este é o resultado da configuração proposta como uma solução intuitiva para o Cenário 4. É evidente que a Organização OPS (OPS-ORG) está associada aos Grupos de Recursos de OPS e DEV (OPS-RG e DEV-RG). Por outro lado, a organização de controle de qualidade está associada aos grupos de recursos padrão e de controle de qualidade (padrão - RG e QA-RG).

Verificar

Para esta seção, o cenário 4 é usado como referência.

Através da criação e atribuição de um Server Profile

Crie um Server Profile na organização desejada.

1. Navegue até Configure > Profiles > UCS Server Profiles > Create UCS Server Profile:

Você pode ver os servidores associados à sua organização listados pelos grupos de recursos aos quais eles pertencem.

2. Associe as políticas ao perfil, dependendo da Organização à qual as políticas pertencem.

A imagem mostra as políticas dos perfis das Organizações OPS e DEV. Isso pode acontecer porque DEV-ORG é compartilhado com OPS-ORG:

Por meio de solicitações de API da Intersight

Tip: Em Parâmetros de Consulta, certifique-se de usar as mesmas letras exatas para Exemplos de Chave e Valor para evitar erros.

Navegue até Intersight API Reference e faça login com sua conta:

1. Procure a solicitação /api/v1/organization/Organizations.

2. Selecione a primeira chamada GET e insira os parâmetros de consulta necessários.

Este exemplo usa estes parâmetros:

Chave

Valor

Uso

$select

Nome, MOID

Selecione o(s) valor(es) a ser(em) exibido(s) nesse objeto.

A resposta relaciona as organizações criadas na sua conta Intersight. Copie o MOID da organização em que você está interessado para referência futura.

O MOID relacionado ao OPS-ORG é 678acbb76972653201ddedf8

Procure /api/v1/server/Profiles e insira os Parâmetros de consulta.

Este exemplo usa estes parâmetros:

Chave

Valor

Uso

$filter

Nome Eq 'OPS-SERVER-1'

Filtre a saída para o perfil do servidor que tem o nome inserido.

$select

Nome, MOID, Organização

Selecione os valores a serem exibidos nesse objeto. Os valores exibidos são Nome do perfil, MOID do perfil e MOID da organização.

Verifique se os perfis pertencem à organização. Corresponda ao MOID.

O MOID da Organização associado ao Perfil 'OPS-SERVER-1' é 678acbb76972653201ddedf8, que corresponde a OPS-ORG.

Você pode fazer o mesmo com suas políticas. Para esse caso, /api/v1/boot/PrecisionPolicies é usado. Isso ocorre porque uma política de ordem de inicialização é procurada para verificar a qual organização ela pertence.

Este exemplo usa estes parâmetros:

Chave

Valor

Uso

$filter

Name Eq 'OPS-BOOT-ORDER'

Filtre a saída para o perfil do servidor que tem o nome inserido.

$select

Nome, MOID, Organização

Selecione os valores a serem exibidos nesse objeto. Os valores exibidos são Nome da política, MOID da política e MOID da organização.

O MOID da Organização associado à política OPS-BOOT-ORDER é 678acbb76972653201ddedf8, que corresponde a OPS-ORG.

Troubleshooting

Problema 1. Nenhum servidor listado após a criação de um Server Profile com uma organização específica

Para esse problema, o cenário 4 é usado como referência.

O Perfil de Servidor é Criado com a Organização Padrão (default-ORG)

Nenhum servidor é listado quando você tenta atribuir o Server Profile

Verifique se a organização está diretamente associada ao grupo de recursos do servidor. Ele não pode ser de uma organização compartilhada, pois eles compartilham objetos como pools, políticas e perfis; não recursos, como servidores.

A Organização Padrão (padrão-ORG) não está diretamente associada ao Grupo de Recursos. Se, em vez disso, o Server Profile for criado com a QA Organization (QA-ORG), os servidores serão listados na seção Server Assignment (Atribuição de servidor).

Problema 2. Não é possível excluir um grupo de recursos

1. Verifique se o Grupo de Recursos não está associado a nenhuma Organização. Se for o caso, edite a Organização para não usar mais o Grupo de Recursos.

Problema 3. Não é Possível Excluir uma Organização

1. Verifique se um perfil, pool ou política está associado a ele. Se esse for o caso, remova o(s) objeto(s).

2. Examine a tabela Organizações e confirme se ela não é compartilhada com outra Organização.

Caution: Você pode remover Organizações mesmo que elas estejam associadas a um Grupo de Recursos.

Considere o anexo de Grupos de Recursos a uma Organização, já que é necessário ter uma atribuição de Perfil.

Problema 4. O Interconector de estrutura não pertence a nenhuma organização e o perfil de domínio não pode ser associado

Verifique se todos os servidores de domínio pertencem a um grupo de recursos comum. Este Grupo de Recursos deve ser associado à Organização que possui o perfil de domínio.

Note: As organizações de chassi funcionam de forma muito semelhante às organizações de domínio.

Problema 5. Os servidores foram adicionados a um grupo de recursos, mas a interconexão de estrutura não mostra a organização

1. Edite o Grupo de Recursos, faça uma alteração: desmarque um servidor dele. Salve as alterações.

2. Edite o Grupo de Recursos e adicione o servidor não selecionado para adicioná-lo novamente. Salve as alterações e verifique. Repita 2 a 3 vezes, se necessário.

3. Verifique se todos os servidores que pertencem à Interconexão de estrutura são membros do Grupo de recursos que está associado à organização de que você precisa.

Alternativa:

- Edite o Grupo de Recursos e adicione Todos os dispositivos e salve. Edite mais uma vez e deixe apenas os servidores específicos que você deseja que pertençam ao seu Grupo de Recursos. (É mais provável que isso funcione, mas a complexidade depende diretamente do número de servidores gerenciados na conta.)

Informações Relacionadas

- Cisco Intersight Help Center - Recursos

- Cisco Intersight Help Center - Organizações e funções na Intersight

- Cisco Intersight Help Center - Atribuição de servidores individuais de domínios IMM a um grupo de recursos

- Configurações avançadas (em escala) para IMM (Intersight Managed Mode)

- Documentos da API da Cisco Intersight

- Solucionar problemas de ações em servidores IMM por meio de solicitações de API da Intersight - Cisco