Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Procedimento

Introdução

Este documento descreve como reivindicar, criar e implantar um Perfil de servidor UCS para um servidor autônomo.

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Este procedimento pode ser feito para servidores independentes das séries M5, M6 e M7.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Este procedimento pode ser feito para servidores independentes das séries M5, M6 e M7.

Procedimento

Navegue até a página da Web do Cisco IMC referente ao dispositivo que pode ser solicitado.

Site do servidor

Em seguida, navegue até Admin > Conector do dispositivo.

Conector de dispositivos

Verifique se o servidor pode acessar a Intersight Cloud ou o dispositivo Intersight.

Em Configurações, modifique a Configuração de Proxy e o Gerenciador de Certificados.

Configurações do dispositivo

Configuração de proxy

Depois que a conexão com o Cisco Intersight Portal for bem-sucedida, você poderá solicitar o dispositivo. Para fazer isso, copie a ID do dispositivo e o código da solicitação e faça login em sua conta da Intersight.

ID do dispositivo e código de solicitação

No Intersight Portal, navegue até Admin > Targets.

Clique em Reivindicar um novo destino.

Reivindicar um novo destino

Em Compute/Fabric, selecione Cisco UCS Server (Standalone) e clique em Start.

Servidor Cisco UCS

Na página Geral, cole a ID do dispositivo e o Código da reivindicação.

Se você selecionar o Grupo de recursos, poderá especificar as Organizações às quais adicionar o dispositivo. Isso não é obrigatório.

Por padrão, o Grupo de Recursos = Todos.

Clique em Reivindicação.

Página Geral

Se obtiver êxito, você poderá ver o dispositivo em Alvos.

Todos os Destinos

Agora que o servidor foi corretamente adicionado ao Intersight, você pode criar um Perfil de servidor UCS.

Clique em Configure > Profiles e depois em UCS Server Profiles.

Perfis de servidor UCS

Clique em Criar perfil de servidor UCS.

Criar perfil de servidor UCS

Nomeie o Server Profile e selecione Standalone Server em Target Platform e clique em Next.

Atribuição de servidor autônomo

Na tela Atribuição de servidor, selecione o Servidor independente e clique em Avançar.

Tela de atribuição de servidor

Nas próximas cinco etapas, atribua as Políticas de servidor com base em seus requisitos. Clique em Resumo e Implantar para concluir.

Implantação de Resumos do Servidor

A Intersight pode validar a configuração e, se estiver correta, verificar o status.

Perfis finais

Agora você pode gerenciar seu servidor independente UCS da Intersight.