Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes

Background

Topologia

Configurar

Configuração da Intersight

Política da porta

escopo de VSAN

Política De Vsan

Política de domínio do UCS

configuração de MDS

Verificar no MDS

Verificar no UCS

Troubleshooting

Informações relacionadas

Introdução

Este documento descreve a configuração do canal de porta SAN entre 64108 de interconexão de estrutura no modo de host final Fibre Channel gerenciado pela Intersight e um MDS 9148 com transceptores FC de 16 Gb.

Pré-requisitos

Requisitos

- Interconexão de estrutura 64108 gerenciada pela Intersight

- MDS 9148S 16G

- Interconexão de estrutura 64108 no modo de host final Fibre Channel conectado a um MDS 9148.

Componentes

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Fabric Interconnect 64108 no modo de host final Fibre Channel Versão: 4.3(2a)

- Modelo MDS:  MDS 9148S versão 16G: 9.3(2)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Background

Canal de porta SAN

Os canais de porta SAN referem-se à agregação de várias interfaces físicas em uma interface lógica para fornecer maior largura de banda agregada, balanceamento de carga e redundância de link.

Vsan

Uma VSAN é uma rede de área de armazenamento (SAN) virtual. Uma SAN é uma rede dedicada que interconecta hosts e dispositivos de armazenamento principalmente para trocar tráfego SCSI. Nas SANs, você usa os links físicos para fazer essas interconexões. Um conjunto de protocolos executado na SAN para lidar com roteamento, nomeação e zoneamento. Você pode projetar várias SANs com topologias diferentes.

Vantagens

· Isolamento do tráfego — o tráfego está contido dentro dos limites da VSAN e os dispositivos residem apenas em uma VSAN, garantindo a separação absoluta entre grupos de usuários, se desejado.

· Escalabilidade — as VSANs são sobrepostas em uma única malha física. A capacidade de criar várias camadas VSAN lógicas aumenta a escalabilidade da SAN.

· Serviços de malha por VSAN — a replicação de serviços de malha por VSAN aumenta a escalabilidade e a disponibilidade.

· Redundância — várias VSANs criadas na mesma SAN física garantem a redundância. Se uma VSAN falhar, a proteção redundante (para outra VSAN na mesma SAN física) é configurada usando um caminho de backup entre o host e o dispositivo.

· Facilidade de configuração — os usuários podem ser adicionados, movidos ou alterados entre VSANs sem alterar a estrutura física de uma SAN. Mover um dispositivo de uma VSAN para outra requer apenas a configuração no nível da porta, não no nível físico

Topologia

Este exemplo mostra a configuração do canal de porta san entre FI gerenciado pela Intersight e MDS. Interfaces fc1/1 e fc1/2 usadas para interconexão de estrutura e fc1/11 e fc1/12 para MDS.

Configurar

Antes de começar com a configuração.

Faça login na sessão SSH do dispositivo MDS e faça login na conta da Intersight.

Configuração da Intersight

Política da porta

Etapa 1. Criar uma política de porta.

Criar política de porta

Etapa 2.  No campo de pesquisa, procure porta, selecione Porta e clique no botão Iniciar.

Selecionar política de porta

Etapa 3. No campo de nome, escreva o nome da política de porta, selecione o modelo do switch (modelo de Interconexão de estrutura) e clique no botão Avançar.

Definir o nome da política de porta e o modelo de Interconexão de estrutura

Etapa 4. Selecione a quantidade de portas para transportar o tráfego Fibre Channel (FC). Você pode ver um círculo azul depois de selecionar as portas FC e clicar no botão Avançar.

Seleção de portas

Etapa 5. Clique no botão Avançar.

Botão Avançar

Etapa 6. Localize a guia Port Channels e clique no botão Criar Port Channel.

Criar canal de porta

Etapa 7. Selecione a opção FC Uplink Port Channel no campo Função.

Selecionar a função de Canal de porta de uplink FC

Etapa 8.  Na ID do canal de porta, escreva o identificador do canal de porta, na ID da VSAN, grave o identificador da vsan e selecione Velocidade de administração.

Selecione velocidade do administrador, ID do portchannel e ID da vsan

Etapa 9. Selecione a(s) porta(s) conectada(s) ao MDS para criar a configuração do canal de porta e selecione o botão Save (Salvar).

Selecione as portas conectadas ao MDS

escopo de VSAN

As funções de uma porta FC são:

- FC Uplink — O tráfego FC passa pela porta de uplink FC. Para especificar a função de uma porta FC como uma porta de uplink FC, o escopo de VSAN da porta deve ter sido criado como Armazenamento e Uplink ou como Uplink na política de Configuração de VSAN.

- Armazenamento FC — a porta FC atua como uma porta de armazenamento. Para especificar a função de uma porta FC como uma porta de armazenamento FC, o escopo de VSAN da porta deve ter sido criado como armazenamento e uplink ou como armazenamento na política de configuração de VSAN. Além disso, o FC precisa estar no modo de comutação.

- Não configurado — Não configurado é a função padrão da porta.

Política De Vsan

Etapa 1. Selecione Criar Política.

Criar política

Etapa 2. No campo de pesquisa, escreva vsan, selecione vsan e clique no botão Iniciar.

Selecionar vsan

Etapa 3. Em nome do campo, escreva o nome da política vsan e clique no botão Avançar.

Definir o nome da política vsan

Etapa 4. Ative a opção Uplink trunking e selecione Add VSAN.

Habilitar entroncamento e adicionar vsan

Etapa 5. No nome do campo, escreva o nome da VSAN, no escopo da VSAN, selecione a opção de uplink e grave o ID da VSAN e o ID da vlan FCoE. Em seguida, selecione o botão Adicionar.

Adicionar VSAN

Etapa 6. Selecione o botão Criar.

Criar política vsan

Política de domínio do UCS

Etapa 1. Selecione Perfis, procure Perfis de domínio do UCS e selecione Criar perfil de domínio do UCS.

Criar perfil de domínio do UCS

Etapa 2. No nome do campo, escreva o nome do perfil de domínio e clique no botão Próximo.

Definir perfil de domínio do UCS

Etapa 3. Selecione o nome de domínio para atribuir o perfil de domínio do UCS. Em seguida, selecione o botão Avançar.

Note: É importante que o Fabric Interconnect não tenha um Domain Profile atribuído. Se for o caso, você precisa cancelar a atribuição do Perfil de domínio do UCS primeiro.

Selecionar nome de domínio

Etapa 4. Na configuração VSAN da Interconexão de estrutura A, clique em Selecionar política.

Selecionar política vsan

Etapa 5. Localize a política de VSAN criada, selecione-a e clique no botão Avançar.

Selecionar política vsan criada

Etapa 6. Clique em Selecionar política na guia de configuração de portas.

Selecionar política de porta criada

Etapa 7. Selecione a política de porta configurada e clique no botão Select (Selecionar).

Selecionar política de porta criada

Etapa 8. Na seção de rede, localize o QoS do sistema e clique em Selecionar política.

Selecionar política de QoS

Etapa 9. Selecione Criar Novo.

Criar nova QoS

Etapa 10.  No campo Nome, escreva o nome da política de QoS e selecione Próximo botão.

Definir nome da política de QoS

Etapa 11. Modifique os valores de MTU, selecione a prioridade de QoS e selecione Criar.

Modificar detalhes da MTU e da política

Etapa 12. Clique em Próximo.

Selecione Próximo

Etapa 13. Você pode encontrar um breve resumo da configuração do Perfil de domínio do UCS. Clique no botão Implantar.

Implante o perfil de domínio do UCS

Note: A implantação do Perfil de domínio do UCS exige que a Interconexão de estrutura no domínio seja reinicializada e pode resultar em uma interrupção de tráfego por meio desse caminho de estrutura.

configuração de MDS

Abra uma sessão SSH para o MDS e faça login como um usuário local.

MDS# configure terminal

MDS(config)# feature npiv

MDS(config)# vsan database

MDS(config-vsan-db)#vsan 8

MDS(config-vsan-db)#vsan 8 interface fc1/11-12

MDS(config)#interface fc1/11-12

MDS(config-if)#channel-group 8

MDS(config-if)#no shutdown

MDS(config-if)#exit

MDS(config)#interface port-channel 8

MDS(config-if)#switchport trunk mode on

MDS(config-if)#switchport trunk allowed vsan 8

switchport trunk allowed vsan add 1

MDS(config-if)#exit

Verificar no MDS

Comandos úteis:

MDS# show npiv status

MDS# show interface brief

MDS# show fcdomain domain-list

MDS# show flogi database

MDS# show interface port-channel <id>

MDS# show flogi database

MDS# show port-channel summary

MDS# show vsan usage

MDS# show port-channel internal event-history errors

MDS# show port-channel database

Verificar no UCS

Comandos úteis:

UCS# connect nxos

UCS(nx-os)# show interface brief

UCS(nx-os)# show san-portchannel summary

UCS(nx-os)# show vsan membership

UCS(nx-os)# show interface san-port-channel <id>

UCS(nx-os)# show interface fc <id>

UCS(nx-os)# show npv flogi-table

UCS(nx-os)# show vsan usage

UCS(nx-os)# show san-port-channel internal event-history errors

UCS(nx-os)# show san-port-channel database

Troubleshooting

- Verifique se a vsan permitida nos dois lados corresponde

- Verifique se as interfaces fc estão ativadas

- Verificar o status do canal de porta em ambos os lados

- Verifique se as vsan foram criadas em ambos os lados

- Verifique se as interfaces port channel estão configuradas como trunk

- Revisar npiv habilitado

- Verificar associação de vsan

- Certifique-se de que as interfaces estejam associadas a um port channel

- Revisar quais interfaces fc estão conectadas entre o Fabric Interconnect e o MDS

Informações relacionadas

Configuração da Política de Domínio do Intersight VSAN

Configurando Interfaces Fibre Channel

Configurando perfis de domínio do UCS

Configurando canais de porta