Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Validação

Introdução

Este documento descreve como corrigir o erro "Limite máximo atingido para número de exportadores de fluxo" na tarefa de telemetria para uma WLC usando o Cisco Catalyst Center.

Pré-requisitos

Requisitos

Você precisa de acesso a:

- GUI do Cisco Catalyst Center com função SUPER-ADMIN.

- CLI e GUI do controlador sem fio AirOS com função de administrador.

Componentes Utilizados

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

Espera-se que o provisionamento de telemetria do Cisco Catalyst Center falhe quando um exportador de fluxo já estiver configurado no Cisco Wireless Controller WLC 5520 com AirOS, pois esse dispositivo suporta apenas um exportador de fluxo para ser configurado. Assim, o Cisco Catalyst Center é incapaz de substituir essa configuração devido à limitação da WLC para configurar dois ou mais exportadores de fluxo, resultando em uma falha na tarefa de provisionamento:

Implantação da configuração do netflow iniciada.

FALHA: ao definir novas configurações de servidor do coletor Netflow, IP: [10.10.10.10] e Porta: [6007] no dispositivo: 10.88.244.161 falhou com a exceção: erro ao executar procedimento XDE. Mensagem de erro: ocorreu um erro ao executar o comando config flow create export 10.10.10.10 10.10.10.10 port 6007. Saída do comando: config flow create export 10.10.10.10 10.10.10.10 port 6007 Atingiu o limite máximo para o número de exportadores de fluxo.

Detalhes do Erro da Tarefa de Telemetria

Observação: o Cisco Catalyst Center só pode enviar o primeiro servidor coletor NetFlow para o Wireless Controller, pois ele tem uma restrição no número de exportadores de fluxo.

Observe que o Cisco Catalyst Center está tentando enviar um exportador de fluxo para a WLC, mas o dispositivo já tem um configurado como confirmado na saída CLI:

(Cisco Controller) >show flow exporter summary Exporter-Name Exporter-IP Port ============= =========== ===== fer_exporter 10.10.10.10 6007 (Cisco Controller) >show flow exporter statistics Exporter-name: fer_exporter Total Flows Sent: 1147297289 Total Pkts Sent: 81828210 Total Pkts Dropped: 0 Last Sent Time: Sat Mar 24 19:37:18 2159

O Cisco Catalyst Center tenta enviar as configurações do Netflow Collector definidas nas configurações de rede para o WLC, mas o dispositivo atinge a limitação do exportador de fluxo de ter apenas um configurado. Isso faz com que a tarefa falhe mesmo que o exportador de fluxo seja o mesmo.

Solução

1- Verifique se a WLC AirOS atingiu o número máximo de exportadores de fluxo, executando um comando na CLI da WLC:

(Cisco Controller) >show flow exporter summary

Exporter-Name            Exporter-IP     Port

=============            ===========     =====

fer_exporter             10.10.10.10     6007

Nesta saída da CLI, você vê que a WLC já tem um exportador de fluxo configurado chamado fer_export e está causando conflitos para o Cisco Catalyst Center durante a tarefa de provisionamento de telemetria.

2- Navegue até o menu Cisco Catalyst Center > Design > Network Settings > Telemetry e confirme se você configurou um servidor do coletor Netflow. Você pode configurar o Cisco Catalyst Center ou um servidor externo como um servidor Flow Collector:

Configurações do coletor Netflow do Cisco DNA Center

3- Faça login na GUI do AirOS WLC e navegue para Wireless > Netflow > Exporter para ver a lista de exportadores de fluxo configurados no dispositivo:

Configuração de Netflow da GUI da WLC

4- Procure o nome do exportador de fluxo e, no menu suspenso de seta, selecione Remover. Neste exemplo, o nome do exportador de fluxo já configurado é fer_export como confirmado na Etapa 1.

Remover exportador

5- Se o exportador de fluxo estiver em uso quando você o estiver removendo, você poderá receber uma mensagem de advertência de que o exportador está associado em um Monitor de fluxo. Você não pode removê-la até excluir a associação removendo primeiro o Monitor de fluxo:

Exportador de fluxo

6- Para remover o Monitor de fluxo, navegue para Wireless > Netflow > Monitor e selecione o Monitor de fluxo associado a fer_export para que você possa removê-lo:

Monitor de fluxo

Neste exemplo, o nome do monitor de fluxo associado ao exportador de fluxo é denominado fer_Monitor. Se o monitor de fluxo estiver associado a uma WLAN, você poderá receber uma mensagem semelhante à do exportador de fluxo devido a uma associação a uma WLAN ao remover o monitor de fluxo:

Configuração de Netflow da GUI da WLC

7- Navegue até a guia WLANs e expanda a seção WLANs para exibir as WLANs configuradas na WLC:

Configuração de WLANs da GUI da WLC

8- Abra toda a configuração de WLANs para verificar se o campo Flow Monitor tem o fer_Monitor selecionado na guia QoS para que você possa removê-lo selecionando a opção none:

Configuração de Netflow da GUI da WLC

Configuração de Netflow da GUI da WLC

9- Depois que o Monitor de fluxo for removido da WLAN, você poderá remover o Monitor de fluxo conforme descrito na etapa 5 e, finalmente, remover o Exportador de fluxo conforme descrito na etapa 4.

Configuração de Netflow da GUI da WLC

10- Agora é o momento de ressincronizar a WLC no inventário do Cisco Catalyst Center e, uma vez concluída a sincronização, você pode iniciar a tarefa de provisionamento de telemetria. Desta vez, a tarefa pode ser bem-sucedida, já que não há mais exportador de fluxo configurado no WLC:

Tarefa de Provisionamento de Telemetria de Sucesso

Observação: todas as etapas descritas na solução também podem ser executadas por meio da CLI da WLC, se preferir, sem a necessidade da GUI da WLC.

Validação

Quando a tarefa de telemetria for concluída com êxito, você poderá validar usando os comandos CLI da WLC para o exportador de fluxo e a garantia. Além disso, verificando a página de integridade do Cisco Catalyst Center Assurance para WLC e APs.

(Cisco Controller) >show flow exporter summary

Exporter-Name            Exporter-IP     Port

=============            ===========     =====

dnacexporter 10.10.10.10     6007

Observação: o exportador de fluxo configurado pelo Cisco Catalyst Center é codificado para ser chamado de dnacexport.