Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Validação

Introdução

Este documento descreve como solucionar problemas e corrigir um erro de "Identificador de arquivo obsoleto" do NFS ao executar o comando df -h no Cisco DNA Center.

Pré-requisitos

Requisitos

- Conhecimento de gerenciamento do sistema de arquivos Linux

- Conhecimento de NFS v3 ou v4

- Acesso ao bash shell completo do maglev CLI

- Endereço IP NFS ou Nome do Host e Caminho do Diretório NFS

Componentes Utilizados

- CLI maglev do Cisco DNA Center 2.3.3

- NFS v4

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

Os backups completos do Cisco DNA Center (garantia) podem falhar porque o NFS não está montado corretamente, mesmo que você o veja configurado com êxito nas configurações de backup do Cisco DNA Center. Ao verificar os sistemas de arquivos no Cisco DNA Center bash com o comando df -h, você verá que há linhas de erro no início da saída do comando: df: /data/nfs: Identificador de arquivo obsoleto

Este erro de arquivo de identificador obsoleto NFS pode estar presente em qualquer sistema Linux devido a vários motivos. O mais comum é devido a qualquer alteração no inode de arquivo montado no dispositivo de disco. Por exemplo, quando um serviço ou aplicativo abre ou cria um arquivo, o exclui e o fecha e tenta acessar ou excluir o mesmo arquivo novamente para que a referência a esse arquivo esteja desatualizada ou seja inválida. Em outras palavras, um identificador de arquivo se torna obsoleto sempre que o arquivo ou diretório referenciado pelo identificador é removido por outro host, enquanto o cliente ainda mantém uma referência ativa ao objeto.

Exemplo:

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~$   df -h

df: /data/nfs: Stale file handle

Filesystem                                      Size  Used Avail Use% Mounted on

udev                                            189G     0  189G   0% /dev

tmpfs                                            38G  9.4M   38G   1% /run

/dev/sdb2                                        47G   28G   18G  62% /

tmpfs                                           189G     0  189G   0% /dev/shm

tmpfs                                           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock

tmpfs                                           189G     0  189G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/sdb4                                       392G  123G  250G  34% /data

/dev/sdb3                                       239M  163M   76M  69% /boot/efi

/dev/sdc3                                       166G  5.6G  152G   4% /var

/dev/sdc1                                       671G  102G  536G  16% /data/maglev/srv

/dev/sdc2                                       923G  175G  702G  20% /data/maglev/srv/maglev-system

/dev/sdd1                                       5.2T  127G  4.9T   3% /data/maglev/srv/ndp

glusterfs-brick-0.glusterfs-brick:/default_vol  923G  187G  699G  22% /mnt/glusterfs/default_vol

glusterfs-brick-0.glusterfs-brick:/ndp_vol      5.2T  181G  4.9T   4% /mnt/glusterfs/ndp_vol

tmpfs                                            38G     0   38G   0% /run/user/1234

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~$

Uma saída semelhante é fornecida pelo comando magctl sts backup mount display.

Exemplo:

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~$ magctl sts backup mount display

ERROR: df: /data/nfs: Stale file handle

Note: Vários erros de manipulação de arquivos obsoletos podem ser encontrados também para o mesmo servidor NFS com diferentes pontos de montagem. A solução pode ser aplicada a cada erro de identificador de arquivo obsoleto.

Solução

1.- Remova as configurações de NFS para excluir o NFS do sistema. Navegue até o menu do Cisco DNA Center > Configurações > Backup e restauração > Configurar > Cisco DNA Center (NFS) e clique no botão Remover.

2.- Valide o ponto de montagem obsoleto do NFS no sistema executando o comando:

$ mount | grep -i <NFS_IP_ADDRESS_OR_FQDN>

Exemplo:

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~$ mount | grep -i 192.168.100.1

192.168.100.1:/dna_backups/dna_assurance_data on /data/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,acregmin=60,acdirmin=60,soft,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.10.16.2,local_lock=none,addr=10.10.16.3)

Vários resultados podem ser encontrados também para o mesmo servidor NFS com diferentes pontos de montagem. Todos eles podem ser necessários para serem desmontados.

Tip: Se o shell seguro estiver habilitado no maglev CLI (magshell), você poderá executar o comando _shell para habilitar o bash completo. Você pode exigir um token do TAC para conceder acesso ao shell completo do maglev bash, dependendo da versão do Cisco DNA Center.

3.- Desmonte manualmente o ponto de montagem NFS que está fornecendo o erro de identificador de arquivo obsoleto nos sistemas de arquivos executando o comando:

$ sudo umount <NFS_IP_ADDRESS_OR_FQDN>:/remote/NFS/path /local/mount/point

Exemplo:

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~$ sudo umount 192.168.100.1:/dna_backups/dna_assurance_data /data/nfs

4.- Uma vez que você tenha o NFS desmontado do sistema de arquivos, você pode verificar novamente executando o comando df -h e validar que você não vê mais o erro "Stale file handle". Se você ainda vir uma entrada para o identificador de arquivo obsoleto, siga novamente as etapas 2 e 3, pois o NFS pode ter pontos de montagem diferentes que também estavam em uso e também precisam ser desmontados.

5.- Por fim, navegue até Menu do Cisco DNA Center > Configurações > Backup e restauração > Configurar > Cisco DNA Center (NFS) e reconfigure o NFS.

Validação

Valide se o NFS agora está montado corretamente sem mais erros de "identificador de arquivo obsoleto" executando o comando df -h e também verificando o ponto de montagem NFS das configurações de backup com magctl:

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~ $ magctl sts backup mount display

+------------------------------------------+------+------------+------------+------------+

| remote                                   | type | used       | available  | percentage |

+------------------------------------------+------+------------+------------+------------+

|192.168.100.1:/dna_backups/dna_assurance_data/ | nfs4 | 6369873920 | 3744850944 | 63%        |

+------------------------------------------+------+------------+------------+------------+