Contents

Introdução

Este documento descreve como executar a validação do Upgrade Readiness no Cisco DNA Center 2.3.5.x.

Background

Antes do Cisco DNA Center 2.3.5.x, a ferramenta AURA era usada para avaliar a preparação para atualização de um cluster. Com o Shell Restrito totalmente implementado no 2.3.5.x, a maioria das verificações de atualização do AURA agora é implementada no Cisco DNA Center. Este documento fornece instruções passo a passo de como verificar a Preparação para Atualização de um cluster.

Como executar o Upgrade Readiness

A Preparação para atualização faz parte de várias ferramentas de validação novas na página Integridade do sistema.

1. No menu hambúrguer da GUI do Cisco DNA Center, clique em System > System Health.

2. No canto superior direito da página Integridade do sistema, clique em Ferramentas e selecione Ferramenta de validação.

3. Se você estiver executando a Ferramenta de validação pela primeira vez, clique em "Nova execução de validação" e vá para a Etapa 5.

4. Se você executou qualquer validação no passado, clique em Adicionar.

5. Na página Nova Execução de Validação, digite um nome, marque a caixa Atualizar Status de Preparação e clique em Executar.

6. A execução da validação normalmente termina em um minuto. Atualize o navegador para mostrar o status mais recente. Aqui uma execução de validação concluída é exibida.

7. A coluna de status indica se há erros, avisos ou outras informações. Clique em View Status (Exibir status).

8. Se o status de cada um dos testes de validação for "informação", prossiga para o upgrade do cluster. Se houver erros, corrija-os antes de fazer a atualização. Este relatório pode ser exportado clicando-se em Exportar no canto superior direito. O relatório é baixado como um arquivo PDF e pode ser revisado com o TAC, se necessário.