Contents

Introdução

Problema

Solução

Usando o rsyslog

Introdução

Este documento descreve como configurar o CSPC para encaminhar syslogs a um Servidor syslog.

Problema

Embora o BCS e o NP suportem a análise de syslog, algumas pessoas já têm outra solução e gostam de usar um servidor de syslog como o Splunk. Mas, nesse caso, você exige que o CSPC encaminhe os syslogs do CSPC para o servidor syslog.

Solução

Determine que protocolo (TCP/UDP) e que IP/porta você precisa usar. A porta padrão é 514.

Note: O Servidor syslog deve estar acessível no CSPC.

Usando o rsyslog

1. Faça backup de /etc/rsyslog.conf.

cp /etc/rsyslog.conf /etc/rsyslog.confbkup<date>

2. Adicione uma regra de encaminhamento.

# ### begin forwarding rule ###

# The statement between the begin ... end define a SINGLE forwarding

# rule. They belong together, do NOT split them. If you create multiple

# forwarding rules, duplicate the whole block!

# Remote Logging (we use TCP for reliable delivery)

#

# An on-disk queue is created for this action. If the remote host is

# down, messages are spooled to disk and sent when it is up again.

#$WorkDirectory /var/lib/rsyslog # where to place spool files

#$ActionQueueFileName fwdRule1 # unique name prefix for spool files

#$ActionQueueMaxDiskSpace 1g   # 1gb space limit (use as much as possible)

#$ActionQueueSaveOnShutdown on # save messages to disk on shutdown

#$ActionQueueType LinkedList   # run asynchronously

#$ActionResumeRetryCount -1    # infinite retries if host is down

# remote host is: name/ip:port, e.g. 192.168.0.1:514, port optional

#*.* @@remote-host:514

Add here

# ### end of the forwarding rule ###

2.1. Exemplo de TCP:

*.* @@138.25.253.132:514

2.2. Exemplo para o UDP:

*.* @138.25.253.132:514

3. Reinicie o rsyslog.

service rsyslog restart

Note: Se você configurar o protocolo errado, uma mensagem de erro será exibida rsyslogd: não é possível conectar-se a : : Conexão recusada... . Se esse erro ocorrer, modifique (vá para as etapas 2.1 e 2.2).

Podemos gerar syslogs para fins de teste com:

logger "Your message for testing here"

4. Confirme se os syslogs estão sendo recebidos.