Contents

Introduction

Informações de Apoio

Solucionar Problemas de Falhas de Extensão de Diagnóstico do Azure

Onde procurar no Portal do Azure?

Onde procurar a VM?

Introduction

Este documento descreve como resolver problemas de falhas de extensão de diagnóstico do Azure para VMs (Windows Virtual Machine) implantadas em uma nuvem do AzureRM.

Informações de Apoio

O azure diagnostic é uma extensão que pode ser adicionada às VMs do Windows implantadas para coletar mais informações da VM.

Solucionar Problemas de Falhas de Extensão de Diagnóstico do Azure

Onde procurar no Portal do Azure?

No Portal do Azure, você pode visualizar informações sobre o ramal se observar o diagrama de VMs e clicar no componente de extensão:

Etapa 1. Selecione a VM afetada.

Etapa 2. Em seguida, selecione Diagrama na seção Monitoramento.

Etapa 3. Selecione Abrir na extensão de diagnóstico no Diagrama.

Isso fornece uma mensagem de erro que indica o ramal com falha do portal.

Onde procurar a VM?

- O diretório que contém as informações de registro está em: C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnostics<DiagnosticsVersion>\.

- Dois dos registros principais estão localizados em C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnostics<DiagnosticsVersion>\Logs que contém DiagnosticsPluginLauncher.log e DiagnosticsPlugin.log.

- Um terceiro arquivo que contém o log do agente (MonAgentHost.log) está localizado em: C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnostics<DiagnosticsVersion>\WAD0107\Configuration\MonAgentHost.<seq_num>.log.

Note: O agente deve ser executado para que a extensão de diagnóstico seja bem-sucedida, de modo que os dois primeiros logs pareçam não ter erros, mas o agente pode conter erros de inicialização.