Contents

Introduction

Problema:Falha na implantação com o erro "CPUs de cota excedidas. Limite: 8.0"

Solução

Introduction

Este documento descreve como resolver uma mensagem de erro de CPU excedido enquanto estiver no Google Cloud.

Problema:Falha na implantação com o erro "CPUs de cota excedidas. Limite: 8.0"

Não é possível implantar a instância no google cloud GCE com o Cisco Call Manager (CCM) versão 4.8.0/4.7.x. Falha com um erro "Quota CPU foi excedida. Limite: 8.0.", como mostrado na imagem:

Em osmoseis logs do CCO, você pode encontrar este erro:

AppLifecycleImpl[17,Jango,STARTING] 17-05-30 04:21:37 / (running)

==================================================================

ClusterLifecycleImpl[18,CentOS_1,WAITING_TO_START,0] (not started)

2017-05-30 04:21:38,473 INFO  impl.AbstractLifecycle [threadPoolExecutor-2]  - DeploymentJobName=CentOS_1 DeploymentJobID=18 ClusterLifecycleImpl[18,CentOS_1,STARTING,0] state from WAITING_TO_START -> STARTING

2017-05-30 04:21:41,708 WARN  util.MacroUtil  [threadPoolExecutor-2]  - Value for key: JOB_DESC is null

2017-05-30 04:21:42,837 INFO  impl.GatewayServiceImpl [threadPoolExecutor-2]  - VLAN ID:null

2017-05-30 04:21:42,959 INFO  gc.GoogleComputeCloudProviderV1 [threadPoolExecutor-2]  - NetworkInterfaceInfo{privateIPAllocationMode=DHCP, networkID='default', order=1, publicIpAllocate=true, staticIPAllocation=null, ipamCallOutAllocation=null, properties=null}

2017-05-30 04:21:45,951 ERROR gc.BaseGoogleComputeCloudProvider [threadPoolExecutor-2]  - GoogleJsonErrors

2017-05-30 04:21:45,952 ERROR gc.BaseGoogleComputeCloudProvider [threadPoolExecutor-2]  - Google JsonResponse Exception

com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException: 403 Forbidden

{

"code" : 403,

"errors" : [ {

"domain" : "usageLimits",

"message" : "Quota 'CPUS' exceeded. Limit: 8.0",

"reason" : "quotaExceeded"

} ],

"message" : "Quota 'CPUS' exceeded. Limit: 8.0"

}

Faça login na IU do Google Cloud e verifique a guia Notificação, onde você pode encontrar o erro exato, como mostrado na imagem.

A alocação de recursos é limitada com base no plano que você subscreveu. Se você exceder o limite.

Para verificar, faça login no GCC e selecione Quota, como mostrado na imagem, você pode encontrar as Cotas para seu plano existente.

Solução

Isso pode ser resolvido verificando a assinatura atual do GCE e atualizando, se necessário, ou removendo as instâncias não utilizadas para liberar os recursos.