Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve um problema em que as implantações falham em qualquer nuvem com a mensagem de erro "Especificador de formato '%s'".

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões 4.8.0, 4.8.0.1 e 4.8.1 do CloudCenter.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

As implantações do Windows em qualquer nuvem que use scripts de callout de nome de host falham com a mensagem de erro "Especificador de formato '%s'". A mesma mensagem de erro também é exibida nos registros.

Solução

Este é um bug conhecido. Atualmente, a única solução é desativar as chamadas de nome de host ou atualizar para 4.8.0.2, que é a versão mais antiga com esse problema corrigido.