Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Solucionar problemas de implantações de imagens do Azure Marketplace usando o CloudCenter

Introduction

Este documento descreve como solucionar problemas de implantações de imagens do Azure Marketplace do CloudCenter implantando muito lentamente.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você conheça estes tópicos:

- Como implantar imagens do Azure Marketplace usando o CloudCenter

- Como utilizar o AzureRM

- Como colocar osmoseis logs no modo de depuração

Componentes Utilizados

Essas informações neste documento são baseadas nas seguintes versões de software e hardware:

- CCO e AMQP de qualquer versão que esteja sendo implantada em uma nuvem do AzureRM

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Solucionar problemas de implantações de imagens do Azure Marketplace usando o CloudCenter

O principal sintoma a ser observado quando você enfrenta problemas ao implantar máquinas virtuais a partir de imagens do Azure Marketplace é o tempo necessário para implantar completamente. Com esse problema, as implantações básicas de um sistema operacional básico podem levar de 15 a 20 minutos para serem implantadas. Estes são alguns pontos a serem verificados para identificar se o problema está no Azure Marketplace ou no CloudCenter.

1. Verifique o arquivo osmoseis.log no CloudCenter Orchestrator (CCO)

A mensagem de erro completa a ser exibida é:

DEBUG azure.AzureNetworkService [threadPoolExecutor-1]  - Failed to create network interface, retrying...

java.util.concurrent.ExecutionException: com.microsoft.windowsazure.exception.ServiceException: 404: Operation e7489b92-676e-4a33-8bd8-0654976551a8 not found.

2. Efetue login na conta do Azure e verifique as notificações do AzureRM para obter notificações sobre o provisionamento de máquinas virtuais de imagens do Azure Marketplace.

3. Testar implantações de imagens personalizadas se houver um grande atraso

Se o problema for o Azure, a mensagem de erro listada na etapa 1 será exibida muitas vezes, pois o Cloud Center continua aguardando o Azure. As imagens personalizadas também não são afetadas pela lentidão, portanto, se imagens personalizadas forem implantadas rapidamente, o problema provavelmente estará no Azure.

Siga estas etapas para determinar se a causa da lentidão na implantação de máquinas virtuais do Azure Marketplace é devido ao CloudCenter ou ao Azure.