Contents

Introduction

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve como adicionar um proxy ao Cloud Center Manager (CCM) e ao Cloud Center Orchestrator (CCO) para permitir que o Cloud Center funcione sem uma conexão direta com a Internet.

Problema

Para uma implantação e operações bem-sucedidas do Cloud Center, é altamente recomendável ter acesso direto à Internet para downloads de pacotes. No caso de um datacenter privado ou de redes internas, é necessário ter um servidor proxy HTTP/HTTPS para acesso à Internet.

Solução

Note: Substitua "proxyserver.com" na configuração pelo endereço do servidor proxy.

Configuração no ambiente:

http_proxy=http://proxyserver.com:80

export http_proxy

https_proxy=https://proxyserver.com:80

export https_proxy

Editar yum.conf:

/etc/yum.conf

http_proxy=http://proxyserver.com:80

https_proxy=https://proxyserver.com:80

Editar ambiente Tomcat:

/usr/local/tomcat/bin/setenv.sh

export JAVA_OPTS="-Dhttp.proxySet=true -Dhttp.proxyHost=proxyserver.com -Dhttp.proxyPort=80 -Dhttps.proxySet=true -DhttpsHost=proxyserver.com -Dhttps.proxyPort=80"