Contents

Introduction

Informações de Apoio

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve a solução para o problema que ocorre quando a imagem personalizada do CentOS 7 é criada e, durante a implantação, ela fica presa ao estado "iniciando" quando o procedimento padrão documentado é usado.

Informações de Apoio

Para sua referência:

Problema

O CentOS 7 tem vários problemas com a rede no Vmware que afetam o procedimento de implantação de imagem no Cloud Center.

Os problemas detectados foram:

- Os serviços de firewall parecem interferir na comunicação correta

- IPv6 é relatado ao vCenter em vez de IPv4

- A máquina não obtém o IPv4 do DHCP na inicialização

Solução

Várias soluções são necessárias para que funcione:

1. Execute este comando; systemctl disable firewalld e desative o firewall do modelo.

2. Desative o IPv6 da imagem, edite o arquivo /etc/sysctl.conf e adicione esta linha: net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1.

3. Se você perceber que mesmo após estas etapas a VM não obtém um IP, siga estas etapas:

Tente adicionar um script para forçar a recuperação dhcp:

1. Navegue até /etc/init.d.

2. Crie um arquivo com este nome, o nome como "net-autostart",

#!/bin/bash

# Solution for "No Internet Connection from VMware"

#

### BEGIN INIT INFO

# Default-Start: 2 3 4 5

# Default-Stop: 0 1 6

### END INIT INFO

dhclient -v

3. Salve o arquivo.

4. Alterar a permissão do arquivo como executável:

chmod 755 net-autostart

5. Adicione este script para iniciar automaticamente e use o comando chkconfig,

chkconfig --add net-autostart